\begin{table}%T4
\par
\caption{\label{tab:mid-ir}Observed mid IR line fluxes, in units of $10^{-21}$ W cm$^{-2}$.}  
\small%%\centering

\par
\begin{tabular}{lccc}       
\hline \hline \noalign{\smallskip}
 Ion lambda  &  Flux  &  Uncertainty  &  Rad. velocity \\
    &  $10^{-21}$ W cm$^{-2}$  &  $10^{-21}$ W cm$^{-2}$ & km s$^{-1}$ \\ 
    \hline 
    $[$O~{\sc{iv}}]~$\lambda$25.89~$\mu$m   &  0.38  &    0.03   &  --180 \\
    $[$Ne~{\sc{v}}]~$\lambda$24.32~$\mu$m   &  1.50  &   0.20    &  --140 \\
    $[$Ne~{\sc{v}}]~$\lambda$14.32~$\mu$m   &  0.82  &   0.10    &    \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}