\begin{table}%t6
\caption[]{\label{tab:24133_orders}Echelle orders and wavelength ranges used for the radial 
velocity measurements of V1130~Tau.
}
 {
\begin{tabular}{crcr}
\hline
\hline\noalign{\smallskip}
Order  & Range ({\AA}) &Order  & Range ({\AA}) \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
 55 & 4020--4090 &   53 & 4170--4240 \\ %o08 o10
 52 & 4220--4330 &   50 & 4395--4500 \\ %o11 o13
 49 & 4510--4590 &   45 & 4905--4975 \\ %o14 o18
 44 & 4975--5090 &   43 & 5090--5212 \\ %o19 o20
\hline
\end{tabular}}
\end{table}