\begin{table}%t2
%\centering
\par
\small
\tabcolsep1ex
\caption{\label{table:fitline} The iron-line best fit parameter values.}
\begin{tabular}{lcrc}
\noalign{\smallskip} \hline\hline \noalign{\smallskip}
\multicolumn{1}{c}{Obs.} &
\multicolumn{1}{c}{$E_{\rm line}$ (keV)} &
\multicolumn{1}{c}{$\Delta\chi^2$} &
\multicolumn{1}{c}{$EW$~(eV)} \\
\par
\noalign{\smallskip} \hline \noalign{\smallskip}
201 &  6.8 & 1.1~(175) & 8~($<$33) \\
\noalign{\smallskip}
301 &  $6.69\pm 0.07$ & 5.7~(188) & 18~($<$42) \\
\noalign{\smallskip}
401 &  $6.95\pm 0.05$ & 10.8~(276) & 19~($<$38) \\
\noalign{\smallskip}
501 &  $6.90\pm 0.12$ & 4.1~(251) & 11~($<$32) \\
\noalign{\smallskip}
601 &  $6.83\pm 0.05$ & 5.9~(264) & 13~($<$31) \\
\noalign{\smallskip}
Total &  $6.82\pm 0.10$ & 22\ ~(697) & 23$^{+25}_{-22}$ \\
\noalign{\smallskip}\hline
\end{tabular}
\medskip
\end{table}