\begin{table}%t1
%
\par
%\centering
\par
\caption{\label{COfit}CO line parameters of V1942~Sgr.}
\begin{tabular}{cccccc}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
         & \Vlsr & \Vexp & $T_{\rm mb}$ & $\dot{M}$    & $R_{\rm CO}$  \\
         &~\kms  &~\kms  & K            &~\Msold & 10$^{16}$ cm  \\
\hline\\[-3.2mm]
CO (1--0) & --33.75~(0.25) & 17.5~(0.5) & 0.12~(0.01) & 6.1~(0.3) 10$^{-7}$ & 6.9~(0.2) \\
         & --33.75~(0.25) &  5.0~(0.5) & 0.10~(0.01) & 1.0~(0.1) 10$^{-7}$ & 4.0~(0.2) \\
CO (2--1) & --33.25~(0.25) & 17.75~(0.5)& 0.25~(0.02) & 4.3~(0.3) 10$^{-7}$ & 5.7~(0.2) \\
         & --33.25~(0.25) &  5.0~(0.5) & 0.20~(0.02) & 6.9~(0.5) 10$^{-8}$ & 3.2~(0.2) \\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot{Formal uncertainties are given in parentheses.}
%\vspace*{3mm}
\end{table}