\begin{table}%t15
%\centering
\par
\caption{\label{res10}Results from the abundance analysis of 
HD~35039 (B2~V).}
\scriptsize\small \begin{tabular}{ccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
HD~35039 & 
\multicolumn{3}{c}{\Teff~=~19~800~K, \grav~=~3.7~dex} & \micro(Si)=3.3  \\
\hline
\noalign{\smallskip}
Line & $EW$ & $\Delta$$EW$ & $\epsilon_{\rm Si}$ & $\Delta\epsilon_{\rm Si}$ \\
 & (m\AA) & (m\AA) & (dex) & (dex) \\
\hline
\noalign{\smallskip}
 SiII3856 &  61 &  2 & 7.63 & 0.06 \\
 SiII3862 &  45 &  5 & 7.54 & 0.15 \\
 SiII6347 &  75 & 10 & 7.51 & 0.17 \\
 SiII6371 &  55 &  2 & 7.46 & 0.04 \\
SiIII4552 & 125 & 10 & 7.49 & 0.15 \\
SiIII4567 & 103 &  5 & 7.47 & 0.09 \\
SiIII4574 &  67 &  5 & 7.52 & 0.11 \\
SiIII5739 &  69 &  5 & 7.58 & 0.10 \\
\hline
\multicolumn{3}{c}{} &  {\bf $\epsilon_{\rm Si}$~=~ 7.52} & 
 \multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm Si}$($\sigma$)~=~0.06} \\
 &  \multicolumn{2}{r}{$\Delta$\micro(Si)~=~1.0}  & $\Rightarrow$ &
 \multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm Si}$(\micro)~=~0.08} \\
\end{tabular}
\scriptsize \small \begin{tabular}{ccccc}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
HD~35039 & 
\multicolumn{3}{c}{\Teff~=~19~800~K, \grav~=~3.7~dex} & \micro(O)=5.3 \\
\hline
\noalign{\smallskip}
  OII3945 &  31 &  2 & 8.91 & 0.07 \\
  OII3954 &  41 &  2 & 8.79 & 0.06 \\
  OII3982 &  25 &  2 & 8.69 & 0.08 \\
  OII4317 &  50 &  6 & 8.80 & 0.14 \\
  OII4319 &  45 &  4 & 8.74 & 0.11 \\
  OII4414 &  64 &  2 & 8.72 & 0.04 \\
  OII4416 &  54 &  4 & 8.82 & 0.10 \\
  OII4641 &  64 &  3 & 8.80 & 0.07 \\
  OII4650 &  82 &  2 & 8.74 & 0.04 \\
  OII4661 &  46 &  3 & 8.79 & 0.08 \\
  OII4673 &  15 &  4 & 8.79 & 0.25 \\
  OII4676 &  39 &  2 & 8.71 & 0.06 \\
  OII4069 &  80 &  3 & 8.88 & 0.05 \\
  OII4072 &  59 &  3 & 8.91 & 0.08 \\
  OII4078 &  21 &  4 & 8.84 & 0.21 \\
  OII4086 &  25 &  4 & 8.84 & 0.18 \\
  OII4941 &  12 &  3 & 8.68 & 0.21 \\
  OII4943 &  21 &  3 & 8.81 & 0.14 \\
\hline
\noalign{\smallskip}
 \multicolumn{3}{c}{} & {\bf $\epsilon_{\rm O}$~=~ 8.79} & 
\multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm O}$($\sigma$)~=~0.07} \\
&  \multicolumn{2}{r}{$\Delta$\micro(O)~=~1.5}  & $\Rightarrow$ &
\multicolumn{1}{r}{$\Delta\epsilon_{\rm O}$(\micro)~=~0.07} \\
\end{tabular}
\vspace*{5mm}
\end{table}