\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{\label{tab:fit1RXS}Same as Table \ref{tab:fit} for 1RXS~J171502.4$-$333344. }
\begin{tabular}{lcccccccccc}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
Source & $N_{\rm H}$ & $k T_1$ & Norm$_1$ & $k T_2$ & Norm$_2$ & $k T_3$ & Norm$_3$ &  $\chi^2_{\nu}$ (d.o.f.) & $f_{\rm X}^{\rm abs}$ & $f_{\rm X}^{\rm unabs}$\\
& $10^{22}$~cm$^{-2}$ & keV   & $10^{-4}$~cm$^{-5}$ & keV   & $10^{-4}$~cm$^{-5}$ & keV   & $10^{-4}$~cm$^{-5}$  & & \multicolumn{2}{c}{$10^{-13}$~erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$}  \\
\hline\\[-3mm]
1RXS (EP, quiet, $Z=0.24_{0.22}^{0.25}$) & $\rm 0._{0.}^{0.002}$ & $\rm 0.30_{0.28}^{0.31}$ & $\rm 11.5_{10.5}^{12.8}$ & $\rm 0.78_{0.76}^{0.81}$ & $\rm 11.9_{11.0}^{13.3}$ & $\rm 1.48_{1.41}^{1.56}$ & $\rm 9.53_{8.70}^{10.2}$& 1.21 (768) & 21.9  & 21.9\\
\vspace*{-0.3cm}&\\
1RXS (EP, flare, $Z=0.40_{0.32}^{0.45}$) & $\rm 0._{0.}^{0.003}$ & $\rm 0.33_{0.32}^{0.37}$ & $\rm 16.5_{14.8}^{19.4}$ & $\rm 0.98_{0.94}^{1.02}$ & $\rm 21.9_{18.9}^{28.3}$ & $\rm 3.00_{2.83}^{3.23}$ & $\rm 53.0_{49.9}^{55.6}$& 0.94 (850) & 98.7  & 98.7 \\
\vspace*{-0.3cm}&\\
1RXS (EP+RGS, $Z=0.24_{0.20}^{0.26}$)& $\rm 0._{0.}^{0.003}$ & $\rm 0.33_{0.32}^{0.33}$ & $\rm 15.0_{14.2}^{18.5}$ & $\rm 0.95_{0.92}^{0.96}$ & $\rm 16.2_{14.7}^{20.6}$ & $\rm 2.54_{2.39}^{3.09}$ & $\rm 12.4_{9.80}^{13.5}$& 1.17 (1816) &  32.7 & 32.7\\
\vspace*{-0.3cm}&\\
1RXS (EP, quiet) & $\rm 0._{0.}^{0.004}$ & $\rm 0.25_{0.24}^{0.26}$ & $\rm 8.47_{7.01}^{10.2}$ & $\rm 0.63_{0.61}^{0.64}$ & $\rm 13.0_{11.3}^{15.1}$ & $\rm 1.51_{1.44}^{1.58}$ & $\rm 10.56_{9.66}^{11.4}$& 1.09 (765) & 22.0  & 22.0\\
\vspace*{-0.3cm}&\\
\multicolumn{9}{l}{+ abundances compared to solar : CNOS\ =\ $\rm 0.23_{0.19}^{0.26}$, MgAlSi\ =\ $\rm 0.24_{0.19}^{0.29}$, CaFeNi\ =\ $\rm 0.19_{0.17}^{0.21}$, NeAr\ =\ $\rm 0.82_{0.72}^{0.91}$}\\
\vspace*{-0.3cm}&\\
1RXS (EP, flare) & $\rm 0._{0.}^{0.007}$ & $\rm 0.31_{0.29}^{0.33}$ & $\rm 20.8_{17.1}^{29.2}$ & $\rm 0.99_{0.94}^{1.04}$ & $\rm 16.4_{13.0}^{21.7}$ & $\rm 2.87_{2.61}^{3.05}$ & $\rm 57.3_{54.2}^{60.4}$& 0.92 (847) & 98.7  & 98.7 \\
\vspace*{-0.3cm}&\\
\multicolumn{9}{l}{+ abundances compared to solar : CNOS\ =\ $\rm 0.28_{0.20}^{0.37}$, MgAlSi\ =\ $\rm 0.29_{0.14}^{0.44}$, CaFeNi\ =\ $\rm 0.44_{0.36}^{0.50}$, NeAr\ =\ $\rm 0.74_{0.49}^{1.01}$}\\
\vspace*{-0.3cm}&\\
1RXS (EP+RGS)& $\rm 0._{0.}^{0.001}$ & $\rm 0.26_{0.25}^{0.27}$ & $\rm 7.30_{6.28}^{8.24}$ & $\rm 0.64_{0.63}^{0.65}$ & $\rm 13.4_{12.1}^{15.1}$ & $\rm 1.93_{1.88}^{1.99}$ & $\rm 18.4_{17.7}^{19.1}$& 1.08 (1813) &  32.5 & 32.5\\
\vspace*{-0.3cm}&\\
\multicolumn{9}{l}{+ abundances compared to solar : CNOS\ =\ $\rm 0.29_{0.26}^{0.31}$, MgAlSi\ =\ $\rm 0.25_{0.20}^{0.29}$, CaFeNi\ =\ $\rm 0.22_{0.20}^{0.24}$, NeAr\ =\ $\rm 1.05_{0.97}^{1.14}$}\\
\vspace*{-0.3cm}&\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}