\begin{table}%t1
\caption{\label{tab1}Log of the photometric VLT/NACO observations.}
\par
%\centering
\small
\begin{tabular}{llcclcc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Id.       &  Filter  & Expo.   &Mode   &  Date      & Seeing    & {\it FWHM}  \\
          &          &$t$(s) $\times$ $n$ &       &            &($\arcsec$)&($\arcsec$)      \\
\hline
N88A     &$J$ 1.27 $\mu$m         &20 $\times$ 30   & --         &     --     & --         & 0.35     \\
         &$H$ 1.66 $\mu$m         &20 $\times$ 30   & --         &     --     &           & 0.27     \\
         &$K$s 2.18 $\mu$m        &30 $\times$ 30   & S54       &2004-10-9  &   0.6--0.9 & 0.21     \\
         &$L'$ 3.8 $\mu$m         &0.2 $\times$ 26  & S27       &2004-10-10 &   0.9--1.2 & 0.10     \\
         &NB-2.12               &200 $\times$ 20   & S54       &     --     &           & 0.19     \\
         &NB-2.24               &150 $\times$ 20   & S54       &     --     &           & 0.25     \\
         &$K$s                    &60 $\times$ 30   & S27       &2004-10-11 &           & 0.10     \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}