\begin{table}%t4
\caption{\label{tab:linpolfrac}Polarimetric measurements of SGR 1806-20.}
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{c c c c c c c c c c}
\hline \hline
\noalign{\smallskip}
Epoch      & Days since & Frequency & $\sqrt{Q^2+U^2}$  & 1 $\sigma$ & Polarization & 1 $\sigma$ & Polarization & 1 $\sigma$ & Reduced\\
(2005)     & burst      & (MHz)       &  (${\rm mJy/beam}$) & error (${\rm mJy/beam}$) & fraction ($\%$)& error ($\%$)& angle ($\degr$) & error ($\degr$) & $\chi^2$  \\
\hline
Jan. 4  &  7.6  &   350 & 2.68 & 0.81 & 1.44 & 0.46 & 103& 39 & 0.70 \\
Jan. 4  &  7.6  &  1300 & 0.71 & 0.66 & 0.47 & 0.44 & 31 & 26 & 1.57 \tablefootmark{1}\\
Jan. 5  &  8.6  &   850 & 2.22 & 0.28 & 1.41 & 0.20 & 96 & 7  & 0.85 \\
Jan. 7  & 10.5  &   350 & 2.30 & 0.64 & 2.73 & 0.82 & 69 & 38 & 0.33 \\
Jan. 7  & 10.5  &   850 & 1.71 & 0.52 & 1.76 & 0.74 & 44 & 9  & 0.65 \\
Jan. 7  & 10.5  &  1300 & 1.90 & 0.37 & 2.29 & 0.48 & 50 & 7  & 1.06  \\
Jan. 10 &  13.6 &   350 & 1.14 & 0.87 & 1.46 & 1.13 & 36 & 47 & 0.79 \\ 
Jan. 10 &  13.6 &  1300 & 1.31 & 0.40 & 3.65 & 1.38 & 69 & 12 & 1.28 \\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot{\tablefoottext{1}{Poor fit.}}
 \vspace*{-1.5mm}
\end{table}