\begin{table}%t2
\caption{\label{tab:350MHzStokesI}Stokes I flux measurements at 350 and 850~MHz.}
\par
%\centerline
{
\small\begin{tabular}{c  c  c c  c  c }
\hline \hline
 &  & \multicolumn{2}{c}{{\bf 350~MHz}}                       & \multicolumn{2}{c}{{\bf 850~MHz}} \\
\cline{3-6}
Epoch      & Days     & Stokes I            & 1 $\sigma$          & Stokes I            & 1 $\sigma$ \\
(2005      &  since    & flux dens.        & error               & flux dens.        & error      \\
date)           & burst          & ${\rm mJy/beam}$ & ${\rm mJy/beam}$ & ${\rm mJy/beam}$ & ${\rm mJy/beam}$ \\
\hline 
Jan. 4  &  7.6  &  186  & 20  &     &     \\
Jan. 5  &  8.6  &       &     & 157 & 10  \\
Jan. 7  &  10.5 &  84   & 10  & 97  & 28  \\
Jan. 10 &  13.6 &  78   & 10  & 50  & 22  \\
Jan. 16 &  19.6 &  16   & 10  & 35  & 14 \\
Jan. 20 &  23.6 &  7    & 10  & 21  & 8  \\
Jan. 23 &  26.6 &  13   & 10  & 17  & 7  \\
Jan. 29 &  32.6 &  1    & 10  & 22  & 9 \\
\hline 
\end{tabular}}
\medskip
\par
 Clean components from the 2005 april 30/may 1 and may 1/2 observations were subtracted.
\end{table}