\begin{table}%t1
\caption{\label{tab:lfpars}Luminosity function parameters.}
      \small
%\centering
\par
\begin{tabular}{c c c c c}       
\hline\hline \noalign{\smallskip}                
Param. & Unit
& HAWK-I all$^a$
& HAWK-I $\alpha$$^b$ 
& Combined$^c$  \\    
\hline    \noalign{\smallskip}                         % inserts single horizontal line
 $\log L_\star$    & erg~s$^{-1} $ 
 				& $43.22\pm 0.56$ & ...             & $43.07\pm  0.22$ \\      
 $\log \phi_\star$ & Mpc$^{-3}$                
 				& $-3.96\pm 0.94$ & ...             & $-3.45\pm  0.52$ \\
 $\alpha$          & ...                       
 				& $-1.72\pm 0.20$ & $-1.77\pm 0.21$ & $-1.60\pm  0.15$ \\
\hline                                   
\end{tabular}
$^{a}$ {3 Schechter parameters: \mbox{\emph{HAWK-I}} data only.}
$^{b}$ {$\alpha$ only: \mbox{\emph{HAWK-I}} data only.}
$^{c}$ {3 Schechter parameters: \emph{HAWK-I} data + G08 points.}
\end{table}