\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\label{tab:results}OH maser results.}
\begin{tabular}{ccccccccccc}
\hline\hline
Feature &RA&Dec& Peak Flux  & $V_{\rm rad}$ & $\Delta \nu _ {\rm l}$ &$\Delta \nu _ {z}$&$B$  & $m_{\rm l}$ &$m_{\rm c}$&$\chi$\\ 
&18 47 &--1 05 &(Jy beam$^{-1}$)&(km s$^{-1}$)&(km s$^{-1}$)&(m s$^{-1}$)&($\mu$G)&$\%$&$\%$&deg\\
\hline 
1 &41.15933&11.4200&$1.08 \pm 0.01$ & 41.0& 0.59 &$11.9\pm 0.2$& 50 $\pm$ 4& -- &$4.6 \pm 0.9$& --\\ 
2 &41.15684&11.4500&$2.18 \pm 0.01$ & 40.8& 0.59 &$13.0\pm 0.2$& 55 $\pm$ 4 &$1.1 \pm 0.3$   &$11.5 \pm 0.4$& --11 $\pm$ 1\\ 
3 &41.15676&11.4694&$5.20 \pm 0.01$ & 40.6& 0.59 &$13.9\pm 0.3$& 59 $\pm$ 6 &$0.8 \pm 0.2$&$5.0 \pm 0.2$& --17 $\pm$ 7\\ 
4 &41.15666&11.4600&$21.04 \pm 0.03$& 40.2& 0.58 &$13.9\pm 0.2$& 59 $\pm$ 4 &$3.13 \pm 0.05$&$3.9 \pm 0.1$& --4.3 $\pm$ 0.4\\ 
5 &41.15952&11.5428&$1.97 \pm 0.01$ & 39.5& 0.62 &$20.1\pm 0.5$& 85 $\pm$ 11 &--&$2.6 \pm 0.5$& --\\ 6 &41.15938&11.5790&$3.33 \pm 0.01$ & 39.3& 1.54 &$39.1\pm 1.1$& 166 $\pm$ 24& $1.5 \pm 0.3$ &$14.7 \pm 0.3$& --0.44 $\pm$ 5.7\\ 
7 &41.17281&11.3021&$0.20 \pm 0.01$ & 27.9& 0.43 &--& -- & -- &--&--\\ 
8 &41.17217&11.3431&$0.60 \pm 0.01$ & 27.7& 0.60  &-- &--& $6.6 \pm 1.32$ &--&--44 $\pm$ 7\\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}