\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{tab:bestmodel}Parameters of post-MS contraction models with a good fit of the 15 frequencies observed in 44~Tau.}
\footnotesize
\begin{tabular}{cccccccccccc}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
Model & Opacity & Element mixture & $X$ & $Z$ & $M$ [$M_\odot$] & $w$ & $\alpha_{\rm ov}$ & $\log T_{\rm eff}$ & $\log L$ & $\lg g_{\rm eff}$ & $\chi^2$\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
1 & OPAL  & GN93 & 0.70 & 0.02 & 1.860 & 8.0 & 0.178 & 3.8225 & 1.2777 & 3.6707 &  0.0128\\
2 & OPAL  & GN93 & 0.72 & 0.02 & 1.920 & 2.0 & 0.268 & 3.8200 & 1.2773 & 3.6753 &  0.0383\\
3 & OPAL  & GN93 & 0.72 & 0.02 & 1.922 & 8.0 & 0.155 & 3.8215 & 1.2839 & 3.6749 &  0.0081\\
4 & OPAL  & GN93 & 0.75 & 0.02 & 2.021 & --  & 0.195 & 3.8220 & 1.3016 & 3.6823 &  0.0077\\
5 & OPAL  & A04 & 0.74 & 0.012 & 1.783 & 8.0 & 0.219 & 3.8077 & 1.2091 & 3.6621 &  0.0623\\
6 & OPAL  & A04 & 0.80 & 0.012 & 1.958 & 8.0 & 0.164 & 3.8060 & 1.2292 & 3.6760 &  0.0145\\
\noalign{\smallskip}
7 & OP    & GN93 & 0.70 & 0.02 & 1.678 & 8.0 & 0.212 & 3.7784 & 1.0711 & 3.6561 &  0.0581\\
8 & OP    & GN93 & 0.75 & 0.02 & 1.800 & 8.0 & 0.166 & 3.7740 & 1.0745 & 3.6660 &  0.0619\\
\noalign{\smallskip}
9 & enh. OP & GN93 & 0.70 & 0.02 & 1.839 & 8.0 & 0.185 & 3.8190 & 1.2608 & 3.6688 &  0.1222\\
 10 &  enh. OP &  A04 &  0.74 &  0.012 &  1.812 &  8.0 &  0.213 &  3.8133 &  1.2361 &  3.6641 &  0.0360\\
 11 &  enh. OP &  A04 &  0.80 &  0.012 &  1.981 &  8.0 &  0.158 &  3.8098 &  1.2485 &  3.6770 &  0.0114\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{tabular}
\end{table}