\begin{table}%t2
\caption{\label{tcgten}Observed parameters of the continuum sources in G10.47+0.03.}
\small%\centerline
{
\begin{tabular}{lccccccccc}
\hline\hline
Source & $\lambda$ & $\alpha$(J2000) & $\delta$(J2000) & $F_{\rm peak}$ & \Tsb & {\it FWHP} & \Ths & $S_\nu$ & rms \\
     & (cm) & & & (mJy/beam) & (K) & (arcsec) & (arcsec) & \mcu{(mJy)} & (mJy/beam) \\
\hline
A  & 6 & 18:08:38.187 & --19:51:49.52 &  16.4 & 2770 & 0\farcs85 & 0\farcs64  &  37 & 0.20 \\
B1$^a$ & 6 & 18:08:38.247 & --19:51:50.22 &   6.7 & 1120 & 0\farcs55 & --  &  11 & $''$ \\
B2$^a$ & 6 & 18:08:38.222 & --19:51:50.61 &   4.5 &  760 & 0\farcs55 & --  &  4.5 & $''$ \\
\hline 
A  & 3.6 & 18:08:38.186 & --19:51:49.52 &  16.5 & 4050 & 0\farcs55 & 0\farcs48  &  62 & 0.059 \\
B1 & 3.6 & 18:08:38.249 & --19:51:50.23 &  11.1 & 2740 & 0\farcs31 & 0\farcs16  &  17 & $''$\\
B2 & 3.6 & 18:08:38.222 & --19:51:50.61 &   6.4 & 1570 & 0\farcs29 & 0\farcs12 &  7.8 & $''$ \\
D  & 3.6 & 18:08:38.274 & --19:51:48.09 &  1.6 & 393 & 0\farcs29 & 0\farcs12 & 1.7 & $''$ \\
\hline 
A  & 2 & 18:08:38.191 & --19:51:49.44 &  52.0 &  990 & 0\farcs64 & 0\farcs35  &  75 & 0.74 \\
B1 & 2 & 18:08:38.247 & --19:51:50.13 &  30.2 &  580 & 0\farcs65 & 0\farcs37  &  42 & $''$ \\
B2 & 2 & 18:08:38.221 & --19:51:50.55 &  18.0 &  340 & -- & -- &  18$''$ \\
\hline 
A  & 1.3 & 18:08:38.186 & --19:51:49.52 &   5.7 &  860 & 0\farcs67 & 0\farcs66  &  48 & 0.24 \\
B1 & 1.3 & 18:08:38.243 & --19:51:50.18 &  11.3 & 1720 & 0\farcs17 & 0\farcs12  &  28 & $''$ \\
B2 & 1.3 & 18:08:38.219 & --19:51:50.59 &   9.6 & 1470 & 0\farcs14 & 0\farcs079 &  13 & $''$\\
\hline
\end{tabular}}
\smallskip
$^a$ All parameters obtained from 2D Gaussian fit, assuming two point-like sources.
\end{table}