\begin{table}%t1
\caption{\label{tobs}Parameters of VLA observations.}
\small%\centerline
{
\begin{tabular}{lcrc}
\hline\hline
 Source       & \mcu{$\lambda$}    & \mcu{rms}            &    Synth. beam, PA \\
               &  \mcu{(cm)}       & \mcu{($\mu$Jy/beam)} &      \\
\hline
 G10.47+0.03   &   6.0       &    269         &     0\farcs73 $\times$ 0\farcs42, --11\fdg2 \\
               &   3.6       &     73         &     0\farcs37   $\times$ 0\farcs19, --15\fdg5 \\
               &   2.0       &    773         &     0\farcs74  $\times$  0\farcs39, --16\fdg2 \\
               &   1.3       &    227         &     0\farcs15   $\times$ 0\farcs092, 6\fdg8 \\
               &   \AMM(4,4) &    740$^a$     &     0\farcs15   $\times$ 0\farcs092, 6\fdg8 \\
 & & & \\
 G31.41+0.31   &   3.6       &     41         &     0\farcs24  $\times$ 0\farcs20, 32\fdg1 \\
               &   1.3       &     31         &     0\farcs095 $\times$  0\farcs084, --0\fdg3 \\
               &   0.7       &     85         &     0\farcs064  $\times$ 0\farcs047, --15\fdg1 \\
               &   \AMM(4,4) &     403$^a$    &     0\farcs11  $\times$ 0\farcs09, --6\fdg1 \\
\hline
\end{tabular}}
\smallskip
$^a$~In a 2.43~\kms-wide channel.
\end{table}