\begin{table}%t5
%\centering
\par
\caption{\label{table06}CdC-SF Catalogue properties.}
\small \begin{tabular}{lr}
\hline \hline
\multicolumn{2}{c}{CdC-SF Catalogue}\\
\hline 
mean epoch & 1901.4 \\
system & ICRS \\
area covered  &  $\sim$1080~degrees$^2$\\
position range in $\alpha $& $06^{\rm h} \leq \alpha \leq 14^{\rm h}$ \\
position range in $\delta$ & $-10.5^{\circ} \leq \delta \leq -2.5^{\circ}$  \\
magnitude range &  $6 \leq  V \leq 16.3$ \\
completeness &  $V \simeq 15.1$ \\
number of stars   &   503~769 \\
Hipparcos stars  &  701 \\
Tycho-2 stars   & 40~548 \\
\noalign{\smallskip}
measuring error & $3~\mu{\rm m} \sim 0\farcs18 $\\
positional error & ($0\farcs21,0\farcs19$)  \\
\qquad \qquad \qquad    ($V < 14$)       & ($0\farcs12,0\farcs11$)  \\
$\mu$ error  (mas/yr) & (2.0,1.9)  \\
\qquad \qquad \qquad   ($V < 14$)       &   (1.2,1.1)  \\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}