\begin{table}%t3
\par
\caption {\label{lines}Table of elements and  spectral lines used for mapping. }  
%\centerline
 {\begin{tabular}{lrcccc} 
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
Element & $\lambda$ (\AA) & $\log gf$ & Min, max & Abundance interval & $\odot$  \\
        &                 &           & $\log(N/N_{\rm tot})$ & $\log(N/N_{\rm tot})$   &  $\log(N/N_{\rm tot})$ \\
\hline 
Mg \i\      & 5528.405 & --0.620 & $-6.0, -4.5$  & 1.5 & --4.51 \\
Ca \ii\     & 5021.138 & --1.456 & $-5.2, -5.0$  & 0.2& --5.73 \\
Sc \ii\     & 5526.790 &  0.024 & $-10.1, -8.9$ & 1.2& --8.99 \\
Ti \ii\     & 4805.085 & --0.960 & $-7.8, -7.1$  & 0.7& --7.14 \\
                   & 4911.195 & --0.610 &  & &     \\
Cr \ii\     & 5510.702 & --2.614 & $-6.1, -5.9$  & 0.2& --6.40 \\
Fe \i\	    & 5005.711 & --0.180 & $-5.3, -4.7$  & 0.6 & -4.59 \\
         	   & 5006.117 & --0.638 &   & &     \\
        	   & 5242.490 & --0.967 &   & &     \\
        	   & 5263.300 & --0.879 &   & &     \\
        	   & 5263.394 & --2.774 &   & &     \\
        	   & 5367.470 &  0.443 &   & &     \\
        	   & 5383.370 &  0.645 &   & &     \\
	           & 5397.130 & --1.993 &   & &     \\
	           & 5397.193 & --0.342 &   & &     \\
Co \i\      & 4813.449 & --2.121 & $-6.4, -5.8 $  & 0.6 & --7.12  \\
               	   & 4813.467 &  0.050 &  & &     \\
               	   & 4897.179 & --0.764 &  & &     \\
	           & 5146.161 & --3.660 &  & &     \\
	           & 5146.749 & --0.320 &  & &     \\
	           & 5146.823 & --2.393 &  & &     \\
	           & 5146.998 & --1.286 &  & &     \\
	           & 5250.000 &  0.320 &  & &     \\
	           & 5378.247 & --0.425 &  & &     \\
Ni \i\      & 5035.357 & 0.290 & $-7.6, -6.3$  & 1.3& --5.81 \\
	           & 5146.480 & --0.060 &  & &	 \\
Y \ii\      & 5119.112 & --1.360 & $-9.0, -8.5$  & 0.5& --9.83  \\
                   & 5402.774 & --0.510 &  & &	 \\
La \ii\     & 4804.039 & --1.494 & $-9.8, -8.8$  & 1.0& --10.91 \\
                   & 4808.996 & --1.494 &  & &     \\
                   & 4921.776 & --0.699 &  & &     \\
                   & 5377.052 & --0.316 &  & &     \\
Ce \ii\     & 5117.169 & --0.050 & $-9.3, -8.9$  & 0.4&  --10.46   \\
	           & 5273.899 & --1.210 &   & &     \\
	           & 5274.229 &  0.150 &   & &     \\
Pr \ii\     & 5135.140 & --0.131 & $-10.0, -9.6$ & 0.4& --11.33 \\
Pr \iii\    & 4910.823 & --1.954 & $ -8.4, -7.7$ & 0.7&  \\
                   & 4929.115 & --2.068 &   & &     \\
Nd \ii\     & 4811.342 & --1.015& $-9.3, -8.5$  & 0.8& --10.59 \\
                   & 5033.507 & --0.470 &   & &     \\
                   & 5132.328 & --0.710 &   & &     \\
                   & 5143.337 & --1.570 &   & &     \\
                   & 5276.869 & --0.393 &   & &     \\
                   & 5361.467 & --0.482 &   & &     \\
                   & 5385.888 & --0.860 &   & &     \\
                   & 5399.099 & --1.419 &   & &     \\
Nd \iii\    & 4796.499 & --1.657& $-8.0, -6.9$  & 1.1 & --10.59 \\
                   & 4821.980 & --2.405 &  & &     \\
                   & 4911.653 & --1.826 &  & &     \\
                   & 4912.943 & --1.789 &  & &     \\
                   & 4927.488 & --0.850 &  & &     \\
Gd \ii\     & 5500.419 & --1.333& $-8.8, -8.5$  & 0.3 & --10.92 \\
Tb \iii\    & 5505.409 & --0.815 & $-9.1, -7.7$  & 1.4& --11.76 \\
Dy \ii\     & 4923.167 & --2.384 & $-8.8, -8.3$  & 0.5 & --10.90 \\
\hline
\end{tabular}}
\par
\smallskip
From left to
right: 
 element identification, central wavelength,  
the log{\it gf} values of these lines, abundance interval and the range in dex, and the solar value
as a comparison.
\end{table}