\begin{table}%t2
\caption{\label{table2}Comparison of level energies (Ry) for \ion{Si}{ii}.} 
%\centering
\small
\begin{tabular}{lrrrrrrrrrr}
\hline\hline \noalign{\smallskip}
Level &Exp.    & AST1& AST2& AST3& AST4& AST5& AST6& AST7& AST8& AST9\\ 
      &        & \multicolumn{9}{c}{Difference from experiment(\%)}\\
      \hline
      \noalign{\smallskip}
3s$^2$3p~$^2$P$^\circ_{1/2}$& 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\
3s$^2$3p~$^2$P$^\circ_{3/2}$&0.002618 &--18.8 &--17.8 &--14.8 &--15.0 &--15.0 &--15.0 &--15.1 & 0.19 &--0.12 \\
3s3p$^2$~$^4$P$_{1/2}$  &0.390244 &--7.86 &--17.4 &--11.3 &--11.3 &--10.9 &--10.9 &--10.6 &--7.06 &--7.62 \\
3s3p$^2$~$^4$P$_{3/2}$  &0.391231 &--7.90 &--17.4 &--11.4 &--11.3 &--10.9 &--10.9 &--10.6 &--7.01 &--7.57 \\
3s3p$^2$~$^4$P$_{5/2}$  &0.392828 &--7.96 &--17.4 &--11.4 &--11.3 &--10.9 &--10.9 &--10.6 &--6.92 &--7.48 \\
3s3p$^2$~$^2$D$_{3/2}$  &0.504016 & 14.5 & 2.42 & 1.03 & 1.00 & 1.18 & 1.18 & 1.42 &--0.01 &--0.25 \\
3s3p$^2$~$^2$D$_{5/2}$  &0.504160 & 14.4 & 2.40 & 1.01 & 0.98 & 1.15 & 1.16 & 1.39 &--0.02 &--0.27 \\
3s$^2$4s~$^2$S$_{1/2}$  &0.596884 &--0.53 & 3.31 &--0.39 &--0.49 &--0.59 &--0.54 &--0.32 & 15.3 &--4.64 \\   
3s3p$^2$~$^2$S$_{1/2}$  &0.698626 & 0.69 & 1.64 & 3.23 & 3.25 & 3.46 & 3.46 & 3.60 & 2.73 & 1.78 \\
3s$^2$3d~$^2$D$_{3/2}$  &0.722986 & 35.3 &--2.37 & 1.19 & 1.13 & 1.14 & 1.17 & 1.29 & 11.1 & 10.3 \\   3s$^2$3d~$^2$D$_{5/2}$  &0.723136 & 35.2 &--2.39 & 1.17 & 1.12 & 1.12 & 1.16 & 1.28 & 11.1 & 10.3 \\
3s$^2$4p~$^2$P$^\circ_{1/2}$&0.739870 & 22.0 & 3.40 & 6.77 & 6.83 & 7.03 & 7.07 & 6.81 & 13.9 & 13.7 \\
3s$^2$4p~$^2$P$^\circ_{3/2}$&0.740416 & 22.3 & 3.41 & 6.82 & 6.87 & 7.08 & 7.12 & 6.86 & 14.0 & 13.9 \\
3s3p$^2$~$^2$P$_{1/2}$  &0.763660 & 0.75 & 5.74 & 5.52 & 5.49 & 5.68 & 5.71 & 5.74 & 4.20 & 5.01 \\
3s3p$^2$~$^2$P$_{1/2}$  &0.765503 & 0.69 & 5.68 & 5.47 & 5.44 & 5.64 & 5.66 & 5.70 & 4.21 & 5.04 \\[2pt]
\hline
\end{tabular}
\end{table}