\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption {\label{tab3}Observed count rates associated with WR~22 in the different
energy bands: total [0.5--10.~keV],
soft [0.5--1.0~keV],
medium \mbox{[1.0--2.0~keV]},
hard [2.0--10.~keV].}
\begin{tabular}{cclccc}
\hline\hline
Phase & No. & Band & MOS1 & MOS2 & pn \\
&&& cts/s & cts/s & cts/s \\
\hline
0.497 & I & Total  & 0.0300 (46) & 0.0334 (45) & -- \\
0.497 & I & Soft   & 0.0074 (26) & 0.0109 (26) & -- \\
0.497 & I & Med.   & 0.0148 (30) & 0.0159 (29) & -- \\
0.497 & I & Hard   & 0.0078 (23) & 0.0066 (22) & -- \\
\smallskip \\
0.582 & II & Total  & 0.0401 (21) & 0.0399 (21) & 0.1357 (44) \\
0.582 & II & Soft   & 0.0156 (13) & 0.0152 (14) & 0.0673 (32) \\
0.582 & II & Med.   & 0.0178 (14) & 0.0190 (14) & 0.0533 (26) \\
0.582 & II & Hard   & 0.0067 (09) & 0.0061 (08) & 0.0150 (16) \\
\smallskip \\
0.680 & VI & Total  & 0.0384 (21) & 0.0397 (22) & 0.1458 (48) \\
0.680 & VI & Soft   & 0.0151 (14) & 0.0172 (15) & 0.0706 (34) \\
0.680 & VI & Med.   & 0.0174 (13) & 0.0173 (14) & 0.0591 (28) \\
0.680 & VI & Hard   & 0.0058 (09) & 0.0053 (09) & 0.0161 (19) \\
\smallskip \\
0.765 & VII & Total  & 0.0317 (18) & 0.0313 (18) & 0.1004 (41) \\
0.765 & VII & Soft   & 0.0114 (12) & 0.0102 (12) & 0.0447 (28) \\
0.765 & VII & Med.   & 0.0137 (11) & 0.0157 (12) & 0.0408 (23) \\
0.765 & VII & Hard   & 0.0066 (08) & 0.0055 (08) & 0.0149 (17) \\
\smallskip \\ 
0.828 & III & Total  & 0.0286 (19) & 0.0325 (20) & 0.1052 (41) \\
0.828 & III & Soft   & 0.0066 (11) & 0.0088 (12) & 0.0347 (27) \\
0.828 & III & Med.   & 0.0167 (14) & 0.0173 (13) & 0.0527 (26) \\
0.828 & III & Hard   & 0.0052 (08) & 0.0063 (08) & 0.0178 (17) \\
\smallskip \\
0.903 & IV & Total  & 0.0253 (19) & 0.0232 (19) & 0.0794 (44) \\
0.903 & IV & Soft   & 0.0046 (10) & 0.0048 (12) & 0.0204 (28) \\
0.903 & IV & Med.   & 0.0144 (14) & 0.0126 (13) & 0.0425 (28) \\
0.903 & IV & Hard   & 0.0063 (09) & 0.0059 (08) & 0.0166 (20) \\
\smallskip \\
0.994 & V & Total  & 0.0166 (21) & 0.0168 (20) & 0.0410 (44) \\
0.994 & V & Soft   & 0.0025 (11) & 0.0035 (11) & 0.0074 (28) \\
0.994 & V & Med.   & 0.0077 (14) & 0.0080 (13) & 0.0225 (25) \\
0.994 & V & Hard   & 0.0064 (11) & 0.0053 (10) & 0.0111 (22) \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}