\begin{table}%ta2 
 \caption{\label{12745tb8}Yields of Si and Ni relative to Fe in solar units of
 \citet{anders89} for the same SNe models used in
 Table~\ref{12745tb7}.}
 \small%\centering
\par
 \begin{tabular}{lccccccc} 
\hline \hline
  \multicolumn{8}{c}{SNIa}     \\
\hline
Ratio  & W7   & W70  & WDD1 & WDD2 & WDD3 & CDD1 & CDD2 \\
\hline
Si/Fe  & 0.55 & 0.48 & 1.07 & 0.69 & 0.48 & 1.13 & 0.63 \\
Ni/Fe  & 4.20 & 3.23 & 1.42 & 1.85 & 2.09 & 1.35 & 1.85 \\
\hline
       &      &      &      &      &      &      &      \\
\end{tabular}
\begin{tabular}{lcccccc} 
\hline
\hline
\multicolumn{7}{c}{SNcc} \\
\hline
Ratio  & \multicolumn{2}{c}{Nomoto etal. (2006)} & \multicolumn{2}{c}{Chieffi \& Limongi (2004)} & \multicolumn{2}{c}{Woosley \& Weaver (1995)} \\
\hline
      & Salpeter &top-heavy & Salpeter &top-heavy  & Salpeter& top-heavy \\
Si/Fe & 3.28&  3.58 & 3.22 &  3.56 & 3.07 &  3.26 \\
Ni/Fe & 1.43& 1.38 & 2.71 & 2.43 & 3.24 &  2.99 \\
\hline 
\end{tabular} 
 \end{table}