\begin{table}%tA.1
\par
\par
\caption{\label{tab:qline_fe_used}Data of Fe~I and II lines used in this work.}
%\centerline
 {
\begin{tabular}{cccccl|cccccl}
\hline\hline\\[-3.2mm]
$\lambda$ [\AA]&Ion. stage&$\chi_{\rm low}$ [eV]&$\log gf$&$\log C_6$&$\gamma_{\rm rad}$ [$10^8$~1/s]&$\lambda$ [\AA]&Ion. stage&$\chi_{\rm low} [eV]$&$\log gf$&$\log C_6$&$\gamma_{\rm rad}$ [$10^8$~1/s]\\
\hline
     4993.35&  2& 2.80& --3.73& --31.60& 3.0500&      6252.57&  1& 2.40& --1.56& --31.92& 0.87000\\  4994.14&  1& 0.91& --3.01& --31.97& 0.15000&     6297.80&  1& 2.22& --2.71& --31.86& 1.5500\\   5127.37&  1& 0.91& --3.20& --31.97& 0.16600&     6301.51&  1& 3.65& --0.67& --30.70& 0.80500\\  5197.58&  2& 3.23& --2.31& --31.80& 3.0300&      6330.85&  1& 4.73& --1.15& --31.69& 2.3840\\   5198.72&  1& 2.22& --2.12& --31.50& 1.6100&      6335.34&  1& 2.20& --2.22& --31.86& 1.6600\\   5217.40&  1& 3.21& --1.08& --30.60& 0.76000&     6336.83&  1& 3.69& --0.80& --30.70& 0.81100\\  5223.19&  1& 3.64& --2.25& --31.91& 0.78600&     6369.46&  2& 2.89& --4.19& --31.50& 2.9000\\   5234.63&  2& 3.22& --2.23& --31.80& 3.0700&      6380.75&  1& 4.19& --1.24& --31.70& 0.73503\\  5242.50&  1& 3.63& --0.87& --31.70& 0.57500&     6393.61&  1& 2.43& --1.39& --31.92& 0.93200\\  5264.81&  2& 3.23& --3.11& --32.19& 4.1100&      6411.66&  1& 3.65& --0.56& --30.70& 0.80300\\  5281.80&  1& 3.04& --0.91& --30.90& 1.0200&      6416.93&  2& 3.89& --2.67& --31.90& 3.3700\\   5284.11&  2& 2.89& --3.12& --32.11& 3.4300&      6430.85&  1& 2.18& --2.02& --31.86& 1.6500\\   5295.32&  1& 4.42& --1.52& --31.15& 1.8380&      6432.68&  2& 2.89& --3.63& --31.50& 2.9000\\   5302.31&  1& 3.28& --0.75& --30.60& 0.74900&     6436.41&  1& 4.19& --2.39& --31.96& 0.30403\\  5325.56&  2& 3.22& --3.22& --31.80& 3.1000&      6456.39&  2& 3.90& --2.09& --31.90& 3.3700\\   5339.94&  1& 3.27& --0.65& --30.60& 0.74900&     6481.88&  1& 2.28& --2.90& --31.91& 1.5500\\   5364.88&  1& 4.45&  0.39& --31.15& 1.8550&      6498.94&  1& 0.96& --4.62& --32.02& 0.000435\\ 5367.48&  1& 4.42&  0.49& --31.15& 1.8500&      6516.09&  2& 2.89& --3.34& --31.50& 2.9100\\   5379.58&  1& 3.69& --1.44& --31.70& 0.57500&     6591.32&  1& 4.59& --2.01& --31.80& 1.4000\\   5393.17&  1& 3.24& --0.74& --30.60& 0.74800&     6593.88&  1& 2.43& --2.29& --31.92& 0.86200\\  5414.07&  2& 3.22& --3.61& --32.19& 4.1200&      6608.03&  1& 2.28& --3.99& --31.91& 1.6600\\   5425.25&  2& 3.20& --3.28& --31.80& 2.9900&      6627.55&  1& 4.55& --1.48& --31.44& 1.7530\\   5497.52&  1& 1.01& --2.82& --31.99& 0.14200&     6704.48&  1& 4.22& --2.62& --31.16& --\\       5522.45&  1& 4.21& --1.40& --30.80& 0.89800&     6710.32&  1& 1.48& --4.84& --31.97& 0.16600\\  5534.85&  2& 3.24& --2.83& --32.18& 2.9900&      6713.75&  1& 4.80& --1.42& --31.30& 2.3550\\   5546.51&  1& 4.37& --1.05& --31.20& 1.7860&      6725.36&  1& 4.10& --2.21& --31.37& 2.0910\\   5560.22&  1& 4.43& --0.96& --31.50& 1.6410&      6733.15&  1& 4.64& --1.43& --31.37& 2.2680\\   5576.10&  1& 3.43& --0.79& --30.85& 0.75300&     6750.16&  1& 2.42& --2.53& --31.95& 0.0770\\   5611.36&  1& 3.64& --2.93& --31.91& 1.2500&      6786.87&  1& 4.19& --1.90& --31.36& 1.9860\\   5618.64&  1& 4.21& --1.22& --31.46& 1.0450&      6806.85&  1& 2.73& --3.11& --31.83& 1.0200\\   5636.70&  1& 3.64& --2.52& --31.94& 0.39000&     6810.27&  1& 4.61& --0.94& --30.90& 2.3010\\   5638.27&  1& 4.22& --0.65& --31.00& 1.9430&      6820.37&  1& 4.64& --1.11& --30.90& 2.2200\\   5651.47&  1& 4.47& --1.77& --31.30& 1.6310&      6837.01&  1& 4.59& --1.74& --31.81& 0.52405\\  5679.03&  1& 4.65& --0.64& --30.80& 1.3990&      6843.66&  1& 4.55& --0.73& --31.10& 1.9230\\   5741.85&  1& 4.26& --1.63& --31.10& 2.1080&      6857.25&  1& 4.08& --2.08& --31.40& 0.25303\\  5855.08&  1& 4.61& --1.54& --31.75& 1.9110&      6862.50&  1& 4.56& --1.43& --31.30& 3.5400\\   5856.09&  1& 4.29& --1.55& --31.91& 0.86200&     6936.50&  1& 4.61& --2.20& --31.69& 3.2000\\   5862.36&  1& 4.55& --0.16& --31.30& 1.8970&      6945.21&  1& 2.42& --2.39& --31.95& 0.15700\\  5930.19&  1& 4.65& --0.02& --31.30& 1.8530&      6978.86&  1& 2.48& --2.39& --31.95& 0.07700\\  5956.70&  1& 0.86& --4.54& --32.01& 0.000271&    7219.69&  1& 4.08& --1.49& --31.91& 1.6300\\   5991.38&  2& 3.15& --3.59& --31.60& 3.4600&      7222.40&  2& 3.89& --3.26& --31.60& 4.1400\\   6027.06&  1& 4.08& --1.02& --31.91& 0.88503&     7224.48&  2& 3.89& --3.24& --31.60& 4.1400\\   6056.01&  1& 4.73& --0.31& --30.80& 1.8480&      7301.57&  2& 3.89& --3.69& --32.18& 3.0700\\   6065.49&  1& 2.61& --1.38& --31.92& 1.0200&      7306.57&  1& 4.18& --1.54& --30.80& 1.6710\\   6084.11&  2& 3.20& --3.84& --31.60& 3.4300&      7401.69&  1& 4.19& --1.52& --31.90& 0.70303\\  6093.65&  1& 4.61& --1.32& --31.75& 1.9350&      7411.16&  1& 4.28& --0.32& --30.80& 1.7020\\   6096.67&  1& 3.98& --1.79& --31.10& 0.45250&     7421.56&  1& 4.64& --1.70& --31.82& 2.5010\\   6113.32&  2& 3.22& --4.16& --31.60& 3.4100&      7445.76&  1& 4.26& --0.10& --30.80& 1.6990\\   6149.25&  2& 3.89& --2.75& --31.90& 3.3900&      7454.00&  1& 4.19& --2.34& --31.90& 1.4500\\   6151.62&  1& 2.18& --3.29& --31.86& 1.5500&      7479.70&  2& 3.89& --3.70& --32.18& 3.1000\\   6157.73&  1& 4.08& --1.10& --31.70& 0.50203&     7491.66&  1& 4.30& --0.95& --30.80& 1.6920\\   6173.34&  1& 2.22& --2.84& --31.86& 1.6700&      7495.08&  1& 4.22&  0.04& --30.80& 1.6810\\   6200.32&  1& 2.61& --2.31& --31.92& 1.0300&      7498.53&  1& 4.14& --2.16& --31.90& 1.1600\\   6213.44&  1& 2.22& --2.51& --31.86& 1.6500&      7515.84&  2& 3.90& --3.45& --31.60& 4.0900\\   6226.74&  1& 3.88& --2.11& --31.10& 0.54140&     7540.44&  1& 2.72& --3.81& --31.85& 0.93200\\  6232.65&  1& 3.65& --1.20& --30.70& 0.80600&     7568.91&  1& 4.28& --0.82& --30.80& 1.6990\\   6239.94&  2& 3.89& --3.50& --31.90& 3.3800&      7583.80&  1& 3.02& --1.80& --31.80& 1.0200\\   6240.65&  1& 2.22& --3.27& --31.95& 0.15700&     7711.73&  2& 3.90& --2.56& --31.60& 4.1200\\   6246.33&  1& 3.60& --0.73& --30.70& 0.79600&     7748.28&  1& 2.95& --1.56& --31.80& 1.0200\\      
     6247.56&  2& 3.89& --2.34& --31.90& 3.3800&     7844.56&  1& 4.83& --1.73& --31.59& 2.3380\\  
 \hline
\end{tabular}}
\medskip
\par
(1) Central wavelength, {(2)} ionization stage, {(3)} lower excitation potential, {(4)} oscillator strength, {(5)} van der Waals damping constant, {(6)} radiative damping constant. The effect of quadratic Stark broadening ($\log C_4$) on weak iron lines is negligible so that in this work, it is not taken into account for these lines. The radiation damping constant ($\gamma_{\rm rad}$) is calculated with the classical formula in case it is missing in the table.
\end{table}