\begin{table}%t2
\caption{\label{FLUXES_OTHER}\label{tab2}Additional photometric data, unresolved, for  SSTB213~J041757.75$+$274105.5 A and B. 
}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{ccccl} 
\hline\hline\noalign{\smallskip}
$\lambda$ & 
$S_\nu$   &
$\sigma$  &
{\it FWHM}
\\
($\mu$m)  &
    %(mag)     &
(mJy)     &
(mJy)     &
($''$)    &
Instrument
\\
\noalign{\smallskip}
\hline\noalign{\smallskip}
  5.8     &   0.491  &0.012    &  1.8       &Spitzer-IRAC\\   
    8.0     &   0.736  &0.019    &  1.9       &Spitzer-IRAC\\  
   24       &   4.55   &0.07     &  6         &Spitzer-MIPS\\   
    70       &$<$33.6   &4$\sigma$& 18         &Spitzer-MIPS\\  
  350       & 103      &14       & 10         &CSO/SHARC\\     
 1200       &$<$2.88   &4$\sigma$& 11         &IRAM~30\\      
36~000       &$<$0.28   &4$\sigma$& 10         &VLA\\      
60~000       &   0.21   &0.04     & 16         &VLA\\      
\hline
\end{tabular}
 \end{table}