\begin{table}%T1
\caption{\label{FLUXES_IR}\label{tab1}Optical (CFHT/MegaCam), near-IR (CAHA), and IRAC photometry for the resolved sources around 
 SSTB213~J041757.75$+$274105.5 (A and B). }
\small%\centerline
{
\begin{tabular}{lcc}
\hline  \hline  
\noalign{\smallskip} 
Filter ($\lambda$)&  $M_{\rm A}$ (mag)   &    $M_{\rm B}$ (mag)    \\% &
                  & RA = 04:17:57.71 &  RA = 04:17:57.75   \\
                  & Dec = +27:41:07.2&  Dec = +27:41:04.8  \\
                  & (J2000.0)      &  (J2000.0)        \\
\noalign{\smallskip}
\hline\noalign{\smallskip}
$i$ (0.75~$\mu$m)$^{1}$  & 21.05~$\pm$~0.01 & 22.56~$\pm$~0.03     \\ 
$z$ (0.90~$\mu$m)$^{1}$  & 19.99~$\pm$~0.01 & 21.69~$\pm$~0.03     \\ 
$J$ (1.25~$\mu$m)        & 17.50~$\pm$~0.01 & 19.14~$\pm$~0.04   \\ 
$H$ (1.65~$\mu$m)        & 16.41~$\pm$~0.01 & 18.04~$\pm$~0.04   \\
$K$s (2.17~$\mu$m)       & 15.95~$\pm$~0.01 & 16.81~$\pm$~0.03   \\
$[I1]$ (3.6~$\mu$m)$^{2}$& 15.57~$\pm$~0.03 & 14.94~$\pm$~0.02  \\       
$[I2]$ (4.5~$\mu$m)$^{2}$& 15.10~$\pm$~0.05 & 14.03~$\pm$~0.03  \\       
\hline
\end{tabular}
}
\smallskip
$^{1}$ in AB system.
$^{2}$ PSF fitting.
\end{table}