\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{stellarparams} Parameters of HD~186753A and TYC7096-222-1A.}
\begin{tabular}{lll}\hline\hline
Parameter & HD~186753A & TYC7096-222-1A \\ \hline 
Stellar Mass, $M_{1}~(M_{\odot})$ & $1.794\pm{0.046}$ & $1.735\pm0.054$ \\[1mm] 
Stellar Radius, $R_{1}~(R_{\odot})$ & $\rm 2.527^{+0.270}_{-0.303}$ &  $\rm 1.662^{+0.103}_{-0.081}$\\[1mm]
Stellar Density, $\rho_{1}~(\rho_{\odot})$ & $\rm 0.367^{+0.119}_{0.078}$ & $\rm 0.375^{+0.052}_{-0.051}$ \\[1mm] 
$T_{\rm eff} (\rm{K})$ & $7800\pm200$ & $7600\pm300$ \\ 
$\log{g}$ & $4.0\pm0.3$ & $4.0\pm0.3$ \\ 
$v\sin{i}~(\rm{km\ s^{-1}})$ & $65.0\pm5.0$ & $35.0\pm5.0$ \\ 
$\xi_{\rm{t}}~(\rm{km\ s^{-1}})$ & $4.0\pm0.5$ & $4.0\pm0.5$ \\ 
$\rm{[Fe/H]}$ & $+0.12\pm0.12$ & $+0.08\pm0.13$ \\
$\rm{[Ca/H]}$ & $-0.41\pm0.14$ & $-0.63\pm0.09$ \\
$\rm{[Sc/H]}$ & $-0.65\pm0.12$ & $-1.47\pm0.05$ \\
$\rm{[Y/H]}$ & $+0.55\pm0.13$ & $+0.54\pm0.16$ \\
$\rm{[Ba/H]}$ & $+0.87\pm0.16$ & $+1.20\pm0.22$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}