\begin{table}%t2  
%\centering
\par
\caption{\label{tab15}Parameters of the magnetic configuration with 15 sources.}           
\begin{tabular}{c c c c c}       
\hline\hline                 
Polarity & $x$ & $y$ & $z$ & $F_i$ \\   
\hline    
 P1  &   --0.5	& 0.1	&	--0.1	&	 0.8	\\
 P2  &   --0.3	& --0.3	&	--0.1	&	 2.5	\\
 P3  &   --0.2	& 0.2	&	--0.1	&	 1.5	\\
 P4  &   --0.0	& 0.1	&	--0.1	&	 0.5	\\
 P5  &    0.05	& --0.15	&	--0.1	&	 0.8	\\
 P6  &    0.15	& 0.4	&	--0.1	&	 0.7	\\
 P7  &    0.4	& --0.2	&	--0.1	&	 1.5	\\
 P8  &    0.5	& 0.3	&	--0.1	&	 3.	\\	
 N1  &   --0.5	& --0.2	&	--0.1	&	--2.	\\
 N2  &   --0.4	& 0.5	&	--0.1	&	--3. 	\\
 N3  &   --0.2	& --0.1	&	--0.1	&	--0.8	\\
 N4  &   --0.1	& 0.3	&	--0.1	&	--0.5	\\
 N5  &    0.1	& --0.4	&	--0.1	&	--2.5	\\
 N6  &    0.25	& --0.1	&	--0.1	&	--0.5	\\
 N7  &	  0.3	& 0.15	& 	--0.1	&	--2. 	\\
         \hline                       
\end{tabular}
\end{table}