\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption {\label{tab:bench_basis}Electron configuration basis for 
the benchmark calculation (23C) and orbital scaling parameters.}
\begin{tabular}{llllcc}
\hline\hline
\multicolumn{2}{c}{Configurations} &    \multicolumn{4}{l}{Scaling parameters} \cr %$^\dagger$
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
even & odd & & & & \\
\hline
          3s$^2$ 3p$^6$ 3d &       3s$^2$ 3p$^5$ 3d$^2$ & 1s  & 1.41654  & & \\
          3s$^2$ 3p$^6$ 4s &           3s$^2$ 3p$^6$ 4p &  2s  &  1.12528   & & \\
          3s$^2$ 3p$^6$ 4d &           3s$^2$ 3p$^6$ 4f &  2p  &  1.06749   & & \\
          3s$^2$ 3p$^6$  $\overline{5}$s &           3s$^2$ 3p$^6$  $\overline{5}$p &   3s  &  1.12766  & & \\
          3s$^2$ 3p$^6$  $\overline{5}$d &        3s$^2$ 3p$^5$ 3d 4s & 3p  &  1.10218  & & \\
       3s$^2$ 3p$^5$ 3d 4p &        3s$^2$ 3p$^5$ 3d 4d &   3d  & 1.11400   & & \\
      3s$^2$ 3p$^4$ 3d$^3$ &       3s$^2$ 3p$^3$ 3d$^4$ & 4s & 1.16978  & & \\
                           &    3s$^2$ 3p$^4$ 3d$^2$ 4p & 4p &  1.13576  & & \\
                           &    3s$^2$ 3p$^4$ 3d$^2$ 4f & 4d & 1.14783  & & \\
                           &    3s$^2$ 3p$^4$ 3d$^2$  $\overline{5}$p & 4f & 1.65984  & & \\
                           &           3s$^2$ 3p$^6$  $\overline{5}$f &  $\overline{5}$s &  --1.17688  & & \\
                           &    3s$^2$ 3p$^4$ 3d$^2$  $\overline{5}$f & $\overline{5}$p  &  --1.09068  & & \\
                           &    3s$^2$ 3p$^3$ 3d$^3$ 4s &  $\overline{5}$d & --0.91633  & & \\
                           &    3s$^2$ 3p$^3$ 3d$^3$ 4d & $\overline{5}$f  &  --0.64713  & & \\
                           &    3s$^2$ 3p$^3$ 3d$^3$  $\overline{5}$s &   & & \\
                           &    3s$^2$ 3p$^3$ 3d$^3$  $\overline{5}$d &   & & \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}