\begin{table}%T2
\caption{\label{atomic}Atomic linelist in the vicinity of the lithium line, used for this study.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{c c c c}
\hline
\hline\noalign{\smallskip}
$\lambda$ (\AA) & Element & Xiex & $\log gf$\\
\hline  
6707.4331 & Fe I  & 4.610 & --2.300\\  
6707.4500 & Sm II & 0.930 & --3.140\\  
6707.5630 & V I   & 2.740 & --1.530\\  
6707.6440 & Cr I  & 4.210 & --2.140\\  
6707.7400 & Ce II & 0.500 & --3.810\\  
6707.7520 & Ti I  & 4.050 & --2.654\\  
6707.7561 & $^{7}$Li~ & 0.000 & --0.428\\
6707.7682 & $^{7}$Li~ & 0.000 & --0.206\\
6707.7710 & Ca I  & 5.800 & --4.015\\  
6707.9066 & $^{7}$Li~ & 0.000 & --1.509\\ 
6707.9080 & $^{7}$Li~ & 0.000 & --0.807\\
6707.9187 & $^{7}$Li~ & 0.000 & --0.807\\
6707.9200 & $^{7}$Li~ & 0.000 & --0.807\\
6708.0250 & Ti I  & 1.880 & --4.252\\  
6708.1001 & V I   & 1.220 & --3.200\\  
6708.1250 & Ti I  & 1.880 & --2.886\\  
6708.2800 & V I   & 1.220 & --3.178\\  
\hline
\end{tabular} 
\end{table}