\begin{table}%t2
\caption{\label{table2}Integrated photometric data.}
%\centerline
 {\small \begin{tabular}{lr}
\hline \hline
Parameter & Value \\
 & (mag) \\
\hline
$B_{25}$   &   $14.25 \pm 0.10$ \\
$V_{25}$   &   $13.34 \pm 0.10$ \\
$R_{25}$   &   $12.80 \pm 0.10$ \\
$I_{25}$   &   $12.28 \pm 0.10$ \\
$(B-V)_{25}$ &  $0.91 \pm 0.15$ \\
$(B-R)_{25}$ &  $1.46 \pm 0.15$ \\
$(V-R)_{25}$ &  $0.55 \pm 0.15$ \\
$(R-I)_{25}$ &  $0.51 \pm 0.15$ \\
$(V-I)_{25}$ &  $1.06 \pm 0.15$ \\
$(B-I)_{25}$ &  $1.97 \pm 0.15$ \\
$B_{10}$    &  $20.29 \pm 0.09$ \\
$V_{10}$    &  $19.44 \pm 0.09$ \\
$R_{10}$    &  $18.87 \pm 0.09$ \\
$I_{10}$    &  $18.34 \pm 0.09$ \\
%             &               \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
10: Mean integrated surface brightness for 10\arcsec aperture.
\end{table}