\begin{table}%t3
\caption{\label{table_spitzer_photometry}Photometry from Spitzer IRAC (3.6--8~$\mu$m) and MIPS (24--160~$\mu$m). }
%\centerline
 {\small \begin{tabular}{lrrrrrrr}
\hline\hline
2MASS & $F$3.6 & $F$4.5 & $F$5.8 & $F$8.0 & $F$24 & $F$70 & $F$160\\
& mJy  & mJy   &    mJy   &    mJy   &   mJy  & mJy &  mJy \\
\hline
00465933$-$2527218\parbox{0cm}{$^{\rm ~*}$} &        &          &          &          &    5.29&     53.1 &   158.0\\ % 07858   % no redshift
00482481$-$2519270\parbox{0cm}{$^{\rm ~*}$} &        &          &          &          &    2.52&     28.5 &    81.0\\ % 07890   % no redshift
00561930$-$3742185                        &  0.477 &          &    0.410 &          &    1.50&     21.5 &    49.9\\ % 05835
13092436$+$2939351                        &        &    0.530 &          &    3.09  &        &          &        \\ % 12181 
13371806$-$3005123                        &  0.676 &          &    0.898 &          &    1.57&     21.4 &        \\ % 06463
14080590$+$5414370\parbox{0cm}{$^{\rm ~*}$} &        &          &          &          &    6.57&     55.4 &        \\ % 14757   % no redshift
15163000$+$5614003\parbox{0cm}{$^{\rm ~*}$} &  0.335 &    0.309 &    0.290 &    1.61  &    2.75&     53.9 &    76.3\\ % 14902   % no redshift
17512100$+$5652085                        &        &          &          &          &    2.21&          &        \\ % 14947 
17554655$+$6638399                        &  0.520 &    0.38  &    0.86  &    2.96  &    4.49&          &        \\ % 15792
17564103$+$6634162                        &  1.050 &    0.714 &    0.915 &    4.37  &    4.87&          &        \\ % 15783 
17571162$+$6645220\parbox{0cm}{$^{\rm ~*}$} &  0.455 &    0.337 &    0.645 &    1.66  &        &     34.6 &        \\ % 15822   % no redshift
17574141$+$6648578                        &  0.572 &    0.410 &    0.557 &    1.91  &    1.40&          &        \\ % 15832
17582761$+$6651113                        &  0.705 &    0.520 &    0.630 &    3.39  &    2.65&          &        \\ % 15841
17584647$+$6647585                        &  0.527 &    0.375 &    0.576 &    2.57  &    2.28&          &        \\ % 15831 
\hline
\end{tabular}}
\medskip
Uncertainties are about 10\% at 3.6--8~$\mu$m,  and less than 30\%    at 24--160~$\mu$m; $^*$~Median redshift of the sample ($z = 0.105$) adopted.
\end{table}