\begin{table}%t5
\caption{\label{table:5}\label{tab5}Surface brightness measurements in the \citet{feldmeier04b} fields.}
\small      
%\centering
\par
\begin{tabular}{c c c c }
\hline\hline
Field & $\mu_{{\rm ICL},\rm V}$     & $\mu_{{\rm ICL},\rm B}$ & $B-V$ \\
      & mag arcsec$^{-2}$ & mag arcsec$^{-2}$ & \\
\hline                    
F04-2  & 27.4 & 28.3 & 0.96  \\
F04-3  & 26.5 & 27.5 & 1.02  \\ 
F04-4  & 27.4 & 28.4 & 1.02  \\
F04-5  & 27.3 & 28.3 & 1.02  \\
F04-6  & 28.1 & 29.1 & 0.96  \\
F04-7  & 28.4 & 29.4 & 1.02  \\
F04-8  & -- & -- & --  \\
\hline                  
\end{tabular}
\vspace*{-2mm}
\end{table}