\begin{table}%t2
\caption{\label{table:2}\label{tab2}Summary of the filter characteristics and exposure times for
  the broad-band (off-band) images in the various fields.} 
\small      
%\centering
\par
\begin{tabular}{c c c c c c c c c c c c c} 
\hline\hline
&  \multicolumn{4}{c}{$B$-band}  & \multicolumn{4}{c}{$V$-band} &
\multicolumn{4}{c}{$R$-band}\\
 Field & $\lambda_{\rm c}$ & {\it FWHM} &Exposure & $S_{\it FWHM}$ & $\lambda_{\rm c}$ & {\it FWHM} &Exposure & $S_{\it FWHM}$ & $\lambda_{\rm c}$ & {\it FWHM} &Exposure & $S_{\it FWHM}$  \\
  & ($\AA\ $) & ($\AA\ $) & (s) & (arcsec) & ($\AA\ $) & ($\AA\ $) & (s) & (arcsec) & ($\AA\ $) & ($\AA\ $) & (s) & (arcsec) \\ 
\hline                    
Core & --  & --  & --  & -- &  5395 & 894 &2400  & 1.20 & --  & --  & -- & -- \\
FCJ  & --  & --  & --  & -- & 5300 & 267 & 6000 & 1.4 & --  & --  & -- & -- \\
LPC  &  4407 & 1022&5400  & 1.50& --  & --  & -- &  -- & -- & -- & -- &  --\\
SUBC & --  & --  &  & & 5500  &956  &900   & 1.00 &6500  &1130  &720 &0.86 \\
\hline
LPRX &  4407 & 1022&15~600  & 1.60& --  & --  & -- &  -- & -- & -- & -- &  --\\
LPE  &  4407 & 1022&15~600 & 1.50& --  & --  & -- &  -- & -- & -- & -- &  --\\ 
LPS  &  4407 & 1022&15~600 & 1.50& --  & --  & -- &  -- & -- & -- & -- &  --\\
LSF  & --  & --  & --  &  --& 5395 & 894 &14300 & 1.10&  -- & --  & -- & -- \\
RCN1 & --  & --  & --  &  --& 5395 & 894 &2400  & 1.20&  -- & --  & -- &  --\\
SUB2 & --  & --  & --  &  --&  5500 & 956 &3600  & 1.10&6500  &1130  &1440 &0.80 \\
SUB3 & --  & --  & --  &  --&  5500 & 956 &3600  & 0.80& 6500 &1130  &1440 &0.90 \\
\hline       
\end{tabular} 
\end{table}