\begin{table}
%\centering
\par
\caption{\label{gf}Fe I and FeII line list, 
wavelength, excitation potential, damping constant,  gf-values and equivalent widths.} 
\begin{tabular}{l@{}crrrrr@{}r@{}r@{}r@{}r@{}r@{}r@{}r@{}r@{}r}
\hline\hline
\hbox{Species} & \hbox{${\rm \lambda}$} & \hbox{${\rm \chi_{ex}}$} &
\hbox{${\rm C_6}$} & \hbox{log $gf$} & \hbox{log $gf$} & \hbox{B-8} & 
\hbox{\phantom{-}B-107} &
 \hbox{\phantom{-}B-108} & \hbox{\phantom{-}B-118} & \hbox{\phantom{-}B-122} &
 \hbox{\phantom{-}B-128} & \hbox{\phantom{-}B-130} & \hbox{\phantom{-}B-134} 
 & \hbox{\phantom{-}F-121} & \\
%%
 & \hbox{({\rm \AA})} & \hbox{(eV)} &
\hbox{${\rm cm^6~s^{-1}}$} & \hbox{FW06} & \hbox{present} &  &  & &  &  &  &  &  &  & \\
%
\noalign{\hrule\vskip 0.1cm}
\noalign{\vskip 0.1cm}
%\hbox{Fe II}  & 6084.12 & 3.20 & 3.0E$-$32 & -3.81  &        &  &  & & & & & & & & & \\
FeII &  6149.26 & 3.89  & 0.34E-32  & --2.84  & --2.69 &  18 &  31 &  22 &  23 &  25 &  31 &  32 &  40 &  20 &  \\
FeII &  6247.56 & 3.89  & 0.33E-32  & --2.43  & --1.98 &  43 &  51 &  25 &  43 &  42 &  44 &  43 &  57 &  43 & \\
FeII &  6432.68 & 2.89  & 0.24E-32  & --3.57  & --3.57 &  35 &  42 &  28 &  29 &  33 &  38 &  38 &  38 &  30 & \\
FeII &  6456.39 & 3.90  & 0.32E-32  & --2.19  & --2.05 &  60 &  76 &  49 &  62 &  53 &  51 &  53 &  85 &  47 & \\
FeII &  6516.08 & 2.89  & 0.25E-32  & --3.37  & --3.31 &  52 &  53 &  34 &  40 &  44 &  44 &  43 &  60 &  49 & \\
FeI &   6151.62 & 2.18  & 0.81E-32  & same   & --3.299&  73 &  44 &  52 &  74 &  59 &  68 &  52 &  27 &  56 & \\
FeI &   6159.38 & 4.61  & 0.13E-30  & absent & --1.97 &  24 & --  & --  & --  & --  & --  &  13 & --  & --  & \\
FeI &   6165.36 & 4.14  & 0.77E-31  & --1.474 & --1.549&  32 &  23 & --  &  37 & --  &  29 &  25 &   7 &  25 & \\
FeI &   6173.34 & 2.22  & 0.84E-32  & --2.880 & --2.879&  95 &  67 &  62 &  99 &  88 &  92 &  78 & --  &  75 &\\
FeI &   6180.20 & 2.73  & 0.13E-31  & --2.650 & --2.784&  78 &  44 &  50 &  68 &  58 &  70 &  60 &  12 &  54 & \\
FeI &   6187.99 & 3.94  & 0.30E-30  & --1.670 & --1.718&  40 &  22 &  21 &  42 &  27 &  34 &  31 &  19 &  26 & \\
FeI &   6200.31 & 2.61  & 0.15E-31  & same   & --2.437&  83 &  64 &  66 &  81 &  73 &  81 &  76 &  11 &  75 & \\
FeI &   6213.43 & 2.22  & 0.30E-31  & --2.48  & --2.646& 109 &  87 &  78 &  99 &  96 &  98 &  91 &  35 &  87 & \\
FeI &   6220.78 & 3.88  & 0.13E-30  & absent & --2.46 &  22 &  11 & --  &  16 & --  & --  & --  & --  &  12 &\\
FeI &   6226.74 & 3.88  & 0.13E-30  & absent & --2.202&  23 &  16 & --  &  15 &  16 &  17 &  15 &  17 &  17 & \\
FeI &   6240.65 & 2.22  & 0.10E-31  & --3.17  & --3.388&  71 &  86 &  45 &  68 &  57 &  73 &  50 & --  &  56 & \\
FeI &   6246.32 & 3.60  & 0.12E-30  & --0.877 & --0.956& 102 &  86 &  73 & 102 &  95 & 110 & 100 &  64 &  99 & \\
FeI &   6252.56 & 2.40  & 0.12E-31  & same   & --1.687& 140 & 117 & 103 & 126 & 116 & 118 & 119 &  82 & 119 & \\
FeI &   6254.25 & 2.28  & 0.13E-31  & --2.426 & --2.480& 115 & 103 &  87 & 127 & 108 & 116 & 106 &  52 & 106 & \\
FeI &   6270.23 & 2.86  & 0.15E-31  & --2.61  & --2.711&  73 &  36 &  51 &  67 &  60 &  72 &  62 &  21 &  56 & \\
FeI &   6271.28 & 3.32  & 0.89E-31  & --2.703 & --2.957&  17 &   9 &  18 &  21 & --  &  12 & --  &  13 &  14 & \\
FeI &   6297.79 & 2.22  & 0.82E-32  & same   & --2.740&  97 &  58 &  63 &  88 &  75 &  90 &  72 &  25 &  71 &\\
FeI &   6301.50 & 3.65  & 0.23E-31  & --0.718 & --0.720& 100 &  90 &  67 &  89 &  84 &  86 &  90 & --  &  86 &\\
FeI &   6302.50 & 3.69  & 0.23E-31  & absent & --0.91 &  91 &  75 &  66 &  70 &  72 &  88 &  79 &  37 &  73 &\\
FeI &   6311.50 & 2.83  & 0.14E-31  & --3.141 & --3.224&  46 &  28 &  38 &  45 &  43 &  46 &  44 &  32 &  25 & \\
FeI &   6315.31 & 4.14  & 0.30E-31  & --1.232 & --1.230&  55 &  42 &  33 &  52 &  42 &  48 &  33 & --  &  43 & \\
FeI &   6315.81 & 4.08  & 0.66E-31  & --1.660 & --1.712&  38 &  30 &  30 &  41 &  42 &  39 &  30 & --  &  23 & \\
FeI &   6322.69 & 2.59  & 0.14E-31  & same   & --2.426&  92 &  69 &  59 &  91 &  77 &  89 &  70 &  28 &  78 & \\
FeI &   6335.33 & 2.20  & 0.80E-32  & --2.177 & --2.229& 114 & 106 &  90 & 109 & 110 & 120 & 103 & --  &  99 & \\
FeI &   6336.82 & 3.69  & 0.13E-30  & --0.856 & --1.053& 101 &  77 &  70 &  90 &  80 & --  &  69 &  36 &  84 & \\
FeI &   6344.15 & 2.43  & 0.12E-31  & --2.923 & --2.922&  93 &  56 &  55 &  78 &  75 &  84 &  65 &  29 &  70 & \\
FeI &   6355.03 & 2.84  & 0.30E-31  & --2.291 & --2.40 &  97 &  35 &  58 &  89 &  80 &  94 &  70 &  24 &  74 & \\
FeI &   6392.54 & 2.28  & 0.11E-31  & absent & --4.03 &  42 & --  & --  &  31 &  18 &  24 &  31 & --  &  21 & \\
FeI &   6393.60 & 2.43  & 0.12E-31  & --1.58  & --1.615& 183 & 136 & 107 & 144 & 123 & 152 & 143 & --  & 107 & \\
FeI &   6419.95 & 4.73  & 0.15E-30  &--0.27   & --0.250&  64 &  41 &  47 &  66 &  53 &  62 &  53 &  28 &  52 & \\
FeI &   6430.85 & 2.18  & 0.77E-32  & --2.006 & --2.005& 133 & 112 & 116 & 133 & 121 & 133 & 124 &  74 &  97 & \\
FeI &   6475.62 & 2.56  & 0.15E-31  & same   & --2.94 &  77 &  42 &  57 &  77 &  57 &  64 &  61 &  17 &  44 & \\
FeI &   6481.87 & 2.28  & 0.11E-31  & same   & --2.984&  87 &  58 &  64 &  81 &  72 &  78 &  74 &  25 &  55 & \\
FeI &   6498.94 & 0.96  & 0.49E-32  & --4.687 & --4.699&  87 &  44 &  74 &  71 &  68 &  73 &  70 &  15 &  51 & \\
FeI &   6518.37 & 2.83  & 0.13E-31  & --2.30  & --2.748&  61 &  46 &  45 &  50 &  60 &  61 &  48 &  19 &  50 & \\
FeI &   6533.93 & 4.56  & 0.16E-30  & --1.43  & --1.453&  20 &  19 & --  & --  &  25 & -- &  25 & --  &  19 & \\
FeI &   6569.22 & 4.73  & 0.13E-30  & --0.45  & --0.422&  59 &  38 &  49 &  62 &  52 &  69 &  62 & --  &  45 & \\
FeI &   6574.23 & 0.99  & 0.56E-32  & --5.004 & --5.042&  63 &  18 &  41 &  64 &  49 &  50 &  45 & --  &  51 & \\
FeI &   6575.02 & 2.59  & 0.14E-31  & --2.71  & --2.824&  85 &  47 &  57 &  78 &  69 &  79 &  64 & --  &  62 & \\
FeI &   6591.31 & 4.59  & 0.12E-30  & absent & --2.06 & --  & --  & --  & --  & --  &   9 & --  & --  & --  & \\
FeI &   6593.87 & 2.43  & 0.12E-31  & same   & --2.422& 105 &  86 &  86 & 115 &  98 & 105 &  87 & --  &  80 & \\
FeI &   6597.56 & 4.80  & 0.15E-30  & --1.05  & --1.061&  33 &  13 &  21 &  28 &  31 &  34 &  17 &  19 &  25 & \\
FeI &   6608.03 & 2.28  & 0.10E-31  & absent & --4.038&  16 &   7 & --  &  14 &  25 &  15 &  13 &   6 &  16 & \\
FeI &   6678.00 & 2.69  & 0.30E-31  & absent & --1.420& 147 & 118 & --  & 150 & 139 & 148 & 134 & --  & 128 & \\
FeI &   6703.57 & 2.76  & 0.12E-31  & --3.06  & --3.15 &  51 &  35 &  28 &  40 &  37 &  54 &  19 &  19 &  33 & \\
\hline
FeI &   6705.11 & 4.61  & 0.30E-31  & absent & --1.060&  34 & --  & --  &  29 &  12 &  40 &  26 & --  &  22 & \\
FeI &   6710.32 & 1.48  & 0.64E-32  & absent & --4.874&  46 &  14 & --  &  49 &  31 &  46 &  32 & --  &  34 & \\
FeI &   6713.75 & 4.80  & 0.16E-30  & absent & --1.602& --  & --  & --  &  16 & --  & --  &   5 & --  &   7 &\\
FeI &   6715.38 & 4.59  & 0.11E-30  & absent & --1.638&  32 &  17 & --  &  14 &  12 &  27 &  18 & --  &  18 & \\
FeI &   6716.24 & 4.56  & 0.79E-32  & absent & --1.927&  15 &  11 & --  & --  &   8 &  31 &  10 & --  &  11 & \\
FeI &   6725.36 & 4.10  & 0.15E-30  & absent & --2.300& --  & --  & --  &   9 &  10 &   5 &  20 & --  &  16 & \\
FeI &   6726.67 & 4.59  & 0.30E-31  & absent & --1.090&  22 & --  &  27 &  24 &  34 &  18 &  32 & -- &  24 &\\
FeI &   6733.15 & 4.64  & 0.11E-30  & absent & --1.576&  25 &  22 & --  &  30 &  27 &  31 &  18 & -- &  23 & \\
FeI &   6739.52 & 1.56  & 0.67E-32  & --4.79  & --4.941&  33 & --  & --  &  26 &  36 &  25 &  25 & -- &  30 & \\
FeI &   6752.71 & 4.64  & 0.11E-30  & --1.204 & --1.366&  22 &  27 & --  &  23 &  28 &  23 &   6 & -- &  21 & \\
FeI &   6810.26 & 4.60  & 0.14E-30  & --0.986 & --1.108&  31 &  11 & --  &  44 &  25 &  35 &  32 & -- &  17 & \\
FeI &   6820.37 & 4.64  & 0.16E-30  & --1.29  & --1.311&  36 &  12 & --  &  45 &  23 &  30 &  14 & --  &  24 & \\
FeI &   6837.02 & 4.59  & 0.78E-32  & --1.687 & --1.800&  13 & --  & --  &  22 & --  & --  &  24 & --  &  14 & \\
FeI &   6839.83 & 2.56  & 0.13E-31  & --3.35  & --3.451&  49 &  24 & --  &  37 &  32 &  47 &  35 & --  &  27 & \\
FeI &   6841.34 & 4.61  & 0.10E-30  & --0.78  & --0.752&  49 &  27 & --  &  56 &  53 &  55 &  17 & --  &  39 & \\
FeI &   6842.69 & 4.64  & 0.15E-30  & --1.29  & --1.315&  20 &  11 & --  &  23 &  44 &  38 & --  & --  &  13 & \\
FeI &   6843.66 & 4.55  & 0.94E-31  & --0.89  & --0.928&  50 &  23 & --  &  47 &  53 &  64 &  32 & --  &  42 & \\
FeI &   6851.63 & 1.60  & 0.73E-32  & absent & --5.307&  26 &  21 & --  &  18 &  20 &  30 &   8 & --  & --  & \\
FeI &   6855.71 & 4.39  & 0.10E-30  & absent & --1.819&  33 &  35 & --  &  45 &  17 &  28 &  25 & --  &  28 & \\
FeI &   6857.25 & 4.08  & 0.53E-31  & absent & --2.156&  15 &  17 & --  &  14 &  13 &  24 &   8 & --  &  21 & \\
FeI &   6858.15 & 4.61  & 0.10E-30  & --0.93  & --1.055&  39 &  30 & --  &  30 &  35 &  41 &  13 & --  &  24 & \\
\hline
\end{tabular}
\par
\smallskip
The oscillator strengths used in this paper and in Barbuy et~al. (\cite{Barbuy07}) are given in Col.~6, and compared to those given in Fuhr \& Wiese (\cite{Fuhr06}) in Col.~5.
Equivalent widths were measured using DAOSPEC. For B-108 and B-134 the lines
were checked with IRAF, and only very clean lines were kept.
\end{table}