\begin{table}%t1
\caption{\label{tbl-1}Physical parameters of metal-rich absorbers. }
%\centerline
 {\small\begin{tabular}{cllccccccc}
\hline \hline\noalign{\smallskip}
\# & \multicolumn{1}{c}{QSO} & \multicolumn{1}{c}{\zem} &
\zabs&$\log U_0$&$N$(\ion{H}), \cm&$n_0$, \cmm&$L$, pc &$\bar{T}_4^\dagger$ &
Ref.$^a$ \\
\hline 
1&\object{HE1347--2457} & 2.578 & 2.5745 & --2.3 & 3.5E17 & $>$5E-3 &  $<$25 & 0.7& 1\\  
2&&&1.7529 & --2.5 &(5--8)E18 & 0.007--0.1 & 12--500 & 1.1&1\\
3&&&1.5080 & --2.5 & (5--8)E18 & $>$7E-3 & $<$500 & 1.1&1 \\
$4A$&\object{HE0151--4326} & 2.775 &
2.4158 & --2 -- {--}1.5 & (3--7)E16 & $>$7E-4 & $<$30 & $\sim$1.0&1 \\
$4B$&&&2.4158 & --3.2 -- {--}2.2 & (1--10)E18 & $>$(0.1--1)E-2 &
$<$300 & 1.4--2.0 & 1\\
$4C$&&&2.4158 & --2 -- {--}1.5 & (1.5--3.5)E16 & $>$7E-4 & $<$15 & $\sim$1.0 & 1\\
5&&&1.7315 & --2.3 & (5--6)E18 & $>5$E-3 & $<$300 & 0.9 & 1\\
6&\object{HE0001--2340} & 2.26 &
1.6514 & --2.6 & (5--6)E17 & $>$8E--3 & $<$20 & 0.8&1 \\
7&&&1.5770 & --2.0-- --1.8 & (6--8)E16 &$>$1E-3 & $<$20 & $\sim$0.2&1 \\
8&\object{HE0141--3932} & 1.80 &
1.7817 & --2.5 & (4--5)E17 &$>$7E-3 &$<$20  & 1 &2\\
9&\object{HE2347--4342} & 2.88 &
2.8980 & $>$--1.0 & $\sim$1E17 & $>$1E-4 & $<$300 & 1 &3\\
10&&&1.7963 & --2.7 & $\sim$1E17 & $>2$E-2 & $<$4 & 0.6 &4\\
11&\object{Q0329--385} & 2.435 &
2.3520& $\sim$--0.75 & $\sim$1E17 & $>$1E-4 & $<$300 & 2--3&3 \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^\dagger$Mean kinetic temperature in units of $10^4$ K; $^a$~references.~-- (1) present paper, (2)~Reimers et~al.  \cite{Reimers2005}; (3) Levshakov et~al.  \cite{Levshakov2008}; (4) Agafonova et~al.   (\cite{Agafonova2007}).
\end{table}