\begin{table}%t3
\caption{\label{tleopd}Physical data on the 1999, 2001, 2002, and 2006 Leonid fireballs.} 
%\centerline
 {\small 
\begin{tabular}{lllrccccc}
\noalign{\smallskip}\hline\hline\noalign{\smallskip}
Meteor 	& ZD$_{\rm E}$ & $v_{\infty}$  & $M_{\max}$	& $m_{\rm inf}$	&	$PE$	&	Type	& $p$ &  LC \\[5pt]
No.		&(deg)		&	(km~s$^{-1}$)		&				&	(g)			&		&		&	(MPa) &  \\ 
\noalign{\smallskip}\hline \noalign{\smallskip}
LEO01	&	28.5	&	72.2	&	--6.0	&	0.5	&	--5.57	&	IIIA	&	0.008&	1\\ 
LEO02	&	63.29	&	71.22	&	--6.2	&	1.3	&	--6.04	&	IIIB	&	0.003&	2\\  
LEO03	&	60.0	&	70.89	&	--2.9	&	0.08	&	--5.48	&	IIIA	&	0.004&	2\\
LEO04	&	57.26	&	71.07	&	--6.1	&	1.5	&	--5.90	&	IIIB	&	0.006&	2\\
LEO05	&	57.68	&	71.31	&	--5.5	&	0.8	&	--5.89	&	IIIB	&	0.005&	2\\
LEO06	&	56.3	&	71.3	&	--3.5	&	0.07	&	--5.78	&	IIIB/A	&	0.002&	2\\
LEO07	&	54.1	&	72.02	&	--7.5	&	2.5	&	--5.62	&	IIIA/B	&	0.013&	2\\
LEO08	&	53.16	&	71.13	&	--5.4	&	0.7	&	--5.89	&	IIIB	&	0.005&	2\\
%	&	10	&	17	&		&		&		&		&		&		\\
LEO09	&	49.03	&	71.13	&	--2.6	&	0.05	&	--5.14	&	II/IIIA	&	0.011&	2\\
%	&	15	&	24	&		&		&		&		&		&		\\
LEO10	&	49.5	&	70.03	&	--7.5	&	4.7	&	--5.67	&	IIIA/B	&	0.021&	2\\
%	&	2	&	20	&		&		&		&		&		&		\\
LEO11	&	48.03	&	71.32	&	--3.0	&	0.09	&	--5.26	&	IIIA/II	&	0.011&	2\\
%	&	7	&	11	&		&		&		&		&		&		\\
LEO12	&	44.43	&	71.01	&	--7.8	&	1.5	&	--5.53	&	IIIA	&	0.013&	2\\
%	&	4	&	9	&		&		&		&		&		&		\\
LEO13	&	42.0	&	70.06	&	--6.7	&	2.2	&	--5.72	&	IIIA/B	&	0.016&	2\\
%	&	4	&	30	&		&		&		&		&		&		\\
LEO14	&	39.40	&	70.90	&	--4.7	&	0.15	&	--5.50	&	IIIA	&	0.009&	2\\
%	&	10	&	20	&		&		&		&		&		&		\\
LEO15	&	71.5	&	71.28	&	--9.2	&	8.6	&	--5.57	&	IIIA	&	0.009&	3\\
%	&	4	&	13	&		&		&		&		&		&		\\
LEO16	&	54.52	&	72.18	&	--8.0	&	2.8	&	--5.69	&	IIIA/B	&	0.006&	1\\
%	&	5	&	11	&		&		&		&		&		&		\\
LEO17	&	46.27	&	71.8	&	--5.0	&	0.3	&	--5.54	&	IIIA	&	0.009&	2\\
%	&	13	&	3	&		&		&		&		&		&		\\
LEO18	&	54.31	&	71.30	&	--11.9	&	240	&	--5.79	&	IIIB	&	0.050&	1\\
%	&	4	&	11	&		&		&		&		&		&		\\
LEO19	&	40.35	&	71.63	&	--11.8	&	200	&	--6.02	&	IIIB	&	0.039&	1\\
%	&	7	&	12	&		&		&		&		&		&		\\
LEO20	&	62.7	&	71.44	&	--6.0	&	1.2	&	--4.93	&	II	&	0.013&	1\\
%	&	1	&	7	&		&		&		&		&		&		\\
LEO21	&	55.81	&	71.45	&	--11.5	&	84	&	--5.74	&	IIIB/A	&	0.016&	2\\
%	&	2	&	14	&		&		&		&		&		&		\\
LEO22	&	49.74	&	71.40	&	--11.5	&	93	&	--6.07	&	IIIB	&	0.008&	2\\
%	&	14	&	11	&		&		&		&		&		&		\\
LEO23	&	47.76	&	71.45	&	--7.7	&	6	&	--5.42	&	IIIA	&	0.026&	1\\
%	&	4	&	13	&		&		&		&		&		&		\\
LEO24	&	50.6	&	70.6	&	--9.8	&	29	&	--5.98	&	IIIB	&	0.015&	1\\
%	&	9	&	1	&		&		&		&		&		&		\\
LEO25	&	47.3	&	71.25	&	--13.0	&	1000	&	--5.41	&	IIIA	&	0.028&	3\\
%	&	2	&	15	&		&		&		&		&		&		\\
LEO26	&	40.19	&	71.1	&	--10.0	&	45	&	--5.96	&	IIIB	&	0.015&	2\\
%	&	10	&	3	&		&		&		&		&		&		\\
LEO27	&	37.27	&	71.59	&	--13.8	&	1100	&	--5.78	&	IIIB	&	0.050&	1\\
%	&	4	&	12	&		&		&		&		&		&		\\
LEO28	&	36.3	&	71.3	&	--7.0	&	2	&	--5.63	&	IIIA/B	&	0.015&	1\\
%	&	2	&	3	&		&		&		&		&		&		\\
LEO29	&	31.46	&	71.5	&	--5.8	&	0.8	&	--5.94	&	IIIB	&	0.006&	1\\
%	&	4	&	4	&		&		&		&		&		&		\\
LEO30	&	45.44	&	71.49	&	--7.8	&	6	&	--5.92	&	IIIB	&	0.014&	2\\
%	&	10	&	15	&		&		&		&		&		&		\\
LEO31	&	49	&	70.1	&	--14.3	&	2100	&	--6.22	&	IIIB	&	0.035&	1\\
%	&	2	&	3	&		&		&		&		&		&		\\
LEO32	&	41.0	&	68.3	&	--9.0	&	15	&	--6.14	&	IIIB	&	0.004&	1\\
%	&	2	&	5	&		&		&		&		&		&		\\
LEO33	&	37.33	&	70.6	&	--5.2	&	0.4	&	--5.68	&	IIIA/B	&	0.008&	1\\
%	&	5	&	2	&		&		&		&		&		&		\\
LEO34	&	34	&	67.4	&	--7.0	&	3	&	--5.63	&	IIIA/B	&	0.025&	2\\
%	&	1	&	6	&		&		&		&		&		&		\\
LEO35	&	32.18	&	71.1	&	--6.5	&	2	&	--6.12	&	IIIB	&	0.007&	2\\
%	&	8	&	7	&		&		&		&		&		&		\\
LEO36	&	27.7	&	73.8	&	--11.0	&	60	&	--5.82	&	IIIB	&	0.038&	1\\
%	&	6	&	5	&		&		&		&		&		&		\\
LEO37	&	29.85	&	71.10	&	--8.5	&	12	&	--5.55	&	IIIA	&	0.047&	1\\
%	&	5	&	12	&		&		&		&		&		&		\\
LEO38	&	28.9	&	71.2	&	--9.0	&	14	&	--6.24	&	IIIB	&	0.013&	2\\
%	&	1	&	3	&		&		&		&		&		&		\\
LEO39	&	29	&	72.3	&	--10.0	&	20	&	--5.61	&	IIIA	&	0.037&	1\\
%	&	2	&	6	&		&		&		&		&		&		\\
LEO40	&	44	&	71.7	&	--12.5	&	170	&	--6.46	&	IIIB	&	0.011&	1\\
%	&	4	&	2	&		&		&		&		&		&		\\
LEO41	&	49.43	&	72.45	&	--6.7	&	1.7	&	--5.94	&	IIIB	&	0.002&	2\\
%	&	14	&	11	&		&		&		&		&		&		\\
LEO42	&	39.84	&	72.46	&	--6.9	&	2.5	&	--4.85	&	II	&	0.011&	1\\
%	&	2	&	8	&		&		&		&		&		&		\\
LEO43	&	38.95	&	71.64	&	--8.8	&	8	&	--5.74	&	IIIB/A	&	0.013&	1\\
%	&	6	&	4	&		&		&		&		&		&		\\
LEO44	&	37.5	&	71.9	&	--10.6	&	30	&	--6.22	&	IIIB	&	0.013&	1\\
%	&	2	&	3	&		&		&		&		&		&		\\
LEO45	&	36.6	&	71.4	&	--7.1	&	1.8	&	--5.38	&	IIIA	&	0.035&	2\\
%	&	4	&	2	&		&		&		&		&		&		\\
LEO46	&	36.2	&	71.0	&	--6.6	&	0.63	&	--5.05	&	II	&	0.008&	1\\
%	&	6	&	7	&		&		&		&		&		&		\\
LEO47	&	35.7	&	71.8	&	--12.7	&	300	&	--6.18	&	IIIB	&	0.031&	1\\
%	&	4	&	2	&		&		&		&		&		&		\\
LEO48	&	32.09	&	70.9	&	--5.7	&	0.6	&	--5.92	&	IIIB	&	0.007&	2\\
%	&	12	&	5	&		&		&		&		&		&		\\
LEO49	&	32.2	&	72.31	&	--9.1	&	15	&	--5.89	&	IIIB	&	0.008&	2\\
%	&	2	&	13	&		&		&		&		&		&		\\
LEO50	&	57.31	&	71.66	&	--10.1	&	50	&	--5.83	&	IIIB	&	0.022&	1\\
%	&	3	&	6	&		&		&		&		&		&		\\
LEO51	&	30.7	&	70.0	&	--12.9	&	500	&	--6.18	&	IIIB	&	0.034&	1\\
%	&	2	&	5	&		&		&		&		&		&		\\
LEO52	&	68.09	&	71.15	&	--7.4	&	5.6	&	--5.57	&	IIIA	&	0.010&	1\\
%	&	4	&	5	&		&		&		&		&		&		\\
LEO53	&	50.66	&	71.3	&	--4.7	&	0.3	&	--5.70	&	IIIA/B	&	0.004&	1\\
%	&	9	&	2	&		&		&		&		&		&		\\
LEO54	&	31.27	&	71.4	&	--7.4	&	3.6	&	--5.83	&	IIIB	&	0.013&	2\\
%	&	12	&	2	&		&		&		&		&		&		\\
\noalign{\smallskip} \hline\noalign{\smallskip}
\end{tabular}}
\medskip
ZD$_{\rm E}$ is the zenith distance of the radiant at the end point of the 
atmospheric trajectory, $v_{\infty}$ is the initial velocity, $M_{\max}$ is the maximum absolute magnitude, $m_{\rm inf}$ is the initial
photometric mass, PE is the coefficient that describes the empirical end height criterion and designates the type of fireball \citep{cep76}. 
$p$ is the dynamic pressure (see explanation in Sect.~\ref{pressure}) and LC is the type of light curve (more details in Sect.~\ref{lc}).
Values of individual entries are given with an accuracy of one or two last digits.
\end{table}