\begin{table}%t2
\par
\protect\caption{\label{obslog}New near-infrared observations$^a$.}
%\centerline
 {         
     \begin{tabular}{c c c c c c c c c c}
     	 \hline\hline
         ID &
	 $\alpha$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$\delta$ &
	 Instr. &
	 Filter &
	 Area &
	 Date(s) &
	 $t_{\rm exp}$ &
	 $m_{\rm cmp}$ &
	 $m_{\rm lim}$
         \\
	 & (J2000)~~~~~~~~~~~~~(J2000) &&& (arcmin$^2$)&& (min) & (mag) & (mag)
	 \\
	 \hline
        1-k & 05 39 39.9 ~~~$-$02 50 26  & Omega2000 & $K_{\rm s}$ &197 (279)& 2005 Jan. 31, Feb. 1, Oct. 26& 326   & 20.5 & 21.2 \\
        2-j & 05 39 35.1 ~~~$-$02 34 44  & Omega2000 & $J$	      &214 (259)& 2006 Oct. 07		    &  63   & 20.9 & 21.9 \\
        2-h & 05 39 19.3 ~~~$-$02 33 36  & Omega2000 & $H$	      &181 (295)& 2005 Oct. 19		    & 186   & 21.2 & 21.9 \\
        2-k & 05 39 21.2 ~~~$-$02 35 14  & Omega2000 & $K_{\rm s}$ &194 (282)& 2005 Oct. 24--25	    & 139.5 & 20.1 & 21.0 \\
        3-h & 05 38 40.1 ~~~$-$02 48 09  & SofI	& $H$	      & 21 (27)  & 2006 Dec. 27  	    & 147   & 20.3 & 20.9 \\
        4-h & 05 38 40.0 ~~~$-$02 52 26  & SofI      & $H$	      & 21 (27)  & 2006 Dec. 24		    &  98   & 20.3 & 21.1 \\
        5-h & 05 38 39.7 ~~~$-$02 57 09  & SofI      & $H$	      & 21 (27)  & 2006 Dec. 27		    &  75   & 20.1 & 20.5 \\
        6-h & 05 38 20.0 ~~~$-$02 48 30  & SofI      & $H$	      & 21 (27)  & 2006 Dec. 24		    & 201   & 20.1 & 21.1 \\
        7-h & 05 40 05.1 ~~~$-$02 30 40  & SofI      & $H$	      & 21 (27)  & 2006 Dec. 27		    & 132   & 20.3 & 21.1 \\
        8-h & 05 40 04.9 ~~~$-$02 35 57  & SofI      & $H$	      & 21 (27)  & 2006 Dec. 26		    &  98   & 19.5 & 20.1 \\
        9-h & 05 40 03.6 ~~~$-$02 42 10  & SofI      & $H$	      & 21 (27)  & 2006 Dec. 25		    &  56   & 19.9 & 20.7 \\
       10-h & 05 39 09.7 ~~~$-$02 47 15  & SofI      & $H$	      & 21 (27)  & 2006 Dec. 25		    & 168   & 20.3 & 21.3 \\
       11-h & 05 39 27.7 ~~~$-$02 47 15  & SofI      & $H$	      & 21 (27)  & 2006 Dec. 25		    &  95   & 20.1 & 21.1 \\
       12-h & 05 39 45.7 ~~~$-$02 47 15  & SofI      & $H$	      & 21 (27)  & 2006 Dec. 26		    & 120   & 20.3 & 21.3 \\
       13-h & 05 40 03.1 ~~~$-$02 47 04  & SofI      & $H$	      & 16 (33)  & 2006 Dec. 26		    & 140   & 20.3 & 21.1 \\
       14-h & 05 39 09.5 ~~~$-$02 53 56  & LIRIS	& $H$	      & 16 (20)	 & 2006 Dec. 29		    &  36   & 19.5 & 20.1 \\
       15-h & 05 39 45.4 ~~~$-$02 53 57  & LIRIS	& $H$	      & 16 (20)  & 2007 Dec. 14		    &  45   & 20.3 & 20.9 \\
       16-h & 05 40 03.6 ~~~$-$02 53 59  & LIRIS	& $H$	      & 16 (20)  & 2007 Dec. 14		    &  45   & 20.3 & 20.9 \\
	\hline
      \end{tabular}}
\par
\smallskip
$^a$ Fields of view (and pixel scales) of the Omega2000, SofI, and LIRIS detectors are $15.4\times15.4$~arcmin$^2$ (0.45~arcsec~${\rm pixel}^{-1}$),
$4.9\times4.9$~arcmin$^2$ (0.288~arcsec~${\rm pixel}^{-1}$), and $4.2\times4.2$~arcmin$^2$ (0.25~arcsec~${\rm
pixel}^{-1}$), respectively. 
\end{table}