\begin{table}%t2
\caption{\label{iram30m}Parameters of the 1.2~mm emission.}
\begin{tabular}{lcccc}
\hline\hline
&\multicolumn{2}{c}{Position}&&\\
\cline{2-3} 
 &$\alpha$ (J2000) &$\delta$ (J2000)&$I_{\nu}$$^{{{\rm peak}}}$ &$S_{\nu}$  \\ 
 & (h m s)& ($\degr$ $'$ $''$)& (m\jpb)& (mJy) \\
\hline
MM1&  00 24 10.7& 65 47 09& 146& $332 \pm 35$  \\
MM2&  00 24 04.4& 65 48 12& 46& $146 \pm 9$  \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}