\begin{table}%t5
  \caption{\label{tab:spe-ref}Predictions of the line fluxes (after subtraction of the continuum) 
    of the water lines observable with the Herschel spectrometers, HIFI and 
    PACS. }
  %\centerline
{\begin{tabular}{ccc}
    \hline\hline
    PACS range & &                                                    \\ \hline
   Transition  & Wavelength & Flux                                    \\
               & ($\mu$m)   & (erg s$^{-1}$~cm$^-2$)                  \\ \hline
  H$_2^{16}$O  &            &                                        \\
  2$_{ 2 1} \rightarrow $ 3$_{ 3 0}$  &       66.44 &  2.99E-14     \\
  2$_{ 2 0} \rightarrow $ 3$_{ 3 1}$  &       67.09 &  1.13E-14     \\
  3$_{ 0 3} \rightarrow $ 3$_{ 3 0}$  &       67.27 &  2.28E-14     \\
  2$_{ 1 2} \rightarrow $ 3$_{ 2 1}$  &       75.38 &  1.55E-13     \\
  3$_{ 1 2} \rightarrow $ 4$_{ 2 3}$  &       78.74 &  4.51E-14     \\
  2$_{ 1 1} \rightarrow $ 3$_{ 2 2}$  &       89.99 &  5.09E-14     \\
  4$_{ 0 4} \rightarrow $ 5$_{ 1 5}$  &       95.63 &  1.05E-14     \\
  4$_{ 1 4} \rightarrow $ 5$_{ 0 5}$  &       99.49 &  4.21E-14     \\ 
  1$_{ 1 1} \rightarrow $ 2$_{ 2 0}$  &      100.98 &  7.80E-14     \\ 
  1$_{ 1 0} \rightarrow $ 2$_{ 2 1}$  &      108.07 &  1.43E-13     \\
  3$_{ 0 3} \rightarrow $ 4$_{ 1 4}$  &      113.54 &  8.45E-14     \\
  4$_{ 2 3} \rightarrow $ 4$_{ 3 2}$  &      121.72 &  1.14E-14     \\
  3$_{ 1 3} \rightarrow $ 4$_{ 0 4}$  &      125.36 &  5.34E-14     \\
  4$_{ 1 4} \rightarrow $ 4$_{ 2 3}$  &      132.41 &  2.92E-14     \\
  3$_{ 2 1} \rightarrow $ 3$_{ 3 0}$  &      136.49 &  1.35E-14     \\
  2$_{ 0 2} \rightarrow $ 3$_{ 1 3}$  &      138.53 &  7.84E-14     \\
  3$_{ 1 3} \rightarrow $ 3$_{ 2 2}$  &      156.20 &  2.25E-14     \\
  2$_{ 1 2} \rightarrow $ 3$_{ 0 3}$  &      174.62 &  7.42E-14     \\
  1$_{ 0 1} \rightarrow $ 2$_{ 1 2}$  &      179.53 &  1.17E-13     \\
  2$_{ 1 2} \rightarrow $ 2$_{ 2 1}$  &      180.49 &  4.97E-14     \\ \hline
HIFI range & & \\ \hline
   Transition  & Frequency  & Flux \\
               & (GHz)      & (K km s$^{-1}$) \\ \hline
 H$_2^{16}$O  &            &                 \\
  1$_{ 0 1} \rightarrow $ 1$_{ 1 0}$  &      556.96 &  14.8 \\
  2$_{ 0 2} \rightarrow $ 2$_{ 1 1}$  &      752.04 &  1.06E+00 \\
  1$_{ 1 1} \rightarrow $ 2$_{ 0 2}$  &      987.95 &  1.31E+00 \\
  3$_{ 0 3} \rightarrow $ 3$_{ 1 2}$  &     1097.34 &  1.46E+00 \\
  0$_{ 0 0} \rightarrow $ 1$_{ 1 1}$  &     1113.35 &  4.32E+00 \\
  2$_{ 2 1} \rightarrow $ 3$_{ 1 2}$  &     1153.09 &  2.50E+00 \\
  3$_{ 1 2} \rightarrow $ 3$_{ 2 1}$  &     1162.93 &  6.97E-01 \\
  2$_{ 1 1} \rightarrow $ 2$_{ 2 0}$  &     1228.81 &  5.33E-01 \\ 
  4$_{ 1 3} \rightarrow $ 4$_{ 2 2}$  &     1207.62 &  2.45E-01 \\ 
  5$_{ 1 4} \rightarrow $ 5$_{ 2 3}$  &     1410.65 &  1.47E-01 \\
  2$_{ 1 2} \rightarrow $ 2$_{ 2 1}$  &     1660.99 &  2.33E+00 \\
  4$_{ 0 4} \rightarrow $ 4$_{ 1 3}$  &     1602.23 &  1.46E-01 \\
  1$_{ 0 1} \rightarrow $ 2$_{ 1 2}$  &     1669.87 &  5.46E+00 \\
  2$_{ 1 2} \rightarrow $ 3$_{ 0 3}$  &     1716.83 &  3.37E+00 \\
  5$_{ 2 3} \rightarrow $ 5$_{ 3 2}$  &     1867.75 &  3.13E-02 \\
 H$_2^{18}$O  &            &                 \\
  1$_{ 0 1} \rightarrow $ 1$_{ 1 0}$  &      556.96 &  1.88E-01 \\
                 &            &                                 \\
  0$_{ 0 0} \rightarrow $ 1$_{ 1 1}$  &     1113.35 &  1.48E-01 \\
 &  &\\ \hline
  \end{tabular}}
  \medskip
\par
  The predictions refer to the reference model (model~1 of Table~\ref{tab:abu-cool}). 
  \end{table}