\begin{table}%t5
%\centering
\par
\caption{\label{WDtable}Preliminary absolute parameters of WR~29.}
\begin{tabular}{l c c}
\noalign{\smallskip}\hline\hline\noalign{\smallskip}
Element                   &  O-type        &  WN-type \\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
$P$ [d]                   & \multicolumn{2}{c}{3.16412~$\pm$~0.00001} \\
$T_{\rm min I}$ [d]       & \multicolumn{2}{c}{2453039.87~$\pm$~0.03} \\
$e$                       & \multicolumn{2}{c}{0 (fixed)}           \\
$i$ [deg]               & \multicolumn{2}{c}{44~$\pm$~1.5}          \\
$K$ [km~s$^{-1}$]         &  207 $\pm$ 5           &  242 $\pm$ 3   \\
$V_{\gamma}$ [km~s$^{-1}$]& \multicolumn{2}{c}{14 $\pm$ 2}        \\
$T_{\rm eff}$ [$^\circ$K]             & 45~000 (adopted)      & 37~000~$\pm$~1000\\
$M_i$ [$M_{\odot}$]       &   53.3 $\pm$ 3.5       &   42.1 $\pm$ 3.5\\
$R_i$ [$R_{\odot}$]       &   18.4 $\pm$ 0.5       &   14.9 $\pm$ 0.5\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{tabular}
\end{table}