\begin{table}%t6
\caption{\label{t6}Error analysis for the red giants Pal3-2 (RGB) and Pal3-6 (AGB).}
%\centering
\par
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
\hline
\hline
& \multicolumn{2}{c}{$\Delta T_{\rm eff}$} & \multicolumn{2}{c}{$\Delta~\log~g$} & \multicolumn{2}{c}{$\Delta\xi$} 
& \multicolumn{2}{c}{$\Delta$[M/H]} &   \\
%
\raisebox{1.5ex}[-1.5ex]{Ion}  & $-$100~K  & +100~K & $-$0.2~dex & +0.2~dex & $-$0.2~km~s$^{-1}$ & +0.2~km~s$^{-1}$ & $-$0.1~dex & +0.1~dex &  \raisebox{1.5ex}[-1.5ex]{ODF} \\
%
%
\hline
%
%
{Fe} {I}  & $-$0.13 &    0.14 &    0.01 & $<$0.01 & 0.10    & $-$0.10 &    0.01 & $-$0.01 &    0.01 \\ 
{Fe} {II} &    0.10 & $-$0.08 & $-$0.10 &	0.09 & 0.06    & $-$0.06 & $-$0.03 &	0.02 & $-$0.09 \\ 
{Na} {I}  & $-$0.08 &    0.06 & $<$0.01 &	0.01 & 0.06    & $-$0.06 &    0.01 & $-$0.01 &    0.01 \\ 
{Mg} {I}  & $-$0.09 &    0.07 &    0.04 & $-$0.04 & 0.07    & $-$0.07 &    0.01 & $<$0.01 &    0.02 \\ 
{Si} {I}  & $<$0.01 & $<$0.01 & $-$0.02 &	0.02 & 0.02    & $-$0.02 & $<$0.01 &	0.01 & $-$0.01 \\ 
{K} {I}   & $-$0.16 &    0.14 & $<$0.01 & $<$0.01 & 0.12    & $-$0.12 &    0.02 & $-$0.02 &    0.02 \\ 
{Ca} {I}  & $-$0.11 &    0.09 &    0.02 & $-$0.02 & 0.08    & $-$0.08 &    0.01 & $-$0.01 &    0.03 \\ 
{Sc} {II} & $-$0.01 & $<$0.01 & $-$0.08 &	0.08 & 0.02    & $-$0.04 & $-$0.03 &	0.03 & $-$0.08 \\ 
{Ti} {I}  & $-$0.22 &    0.21 & $<$0.01 & $-$0.02 & 0.09    & $-$0.09 &    0.02 & $-$0.02 &    0.02 \\ 
{Ti} {II} & $<$0.01 & $-$0.02 & $-$0.06 &	0.09 & 0.10    & $-$0.08 & $-$0.02 &	0.02 & $-$0.07 \\ 
{V} {I}   & $-$0.18 &    0.18 &    0.02 & $-$0.02 & 0.02    & $-$0.01 &    0.01 & $<$0.01 &    0.04 \\ 
{Cr} {I}  & $-$0.17 &    0.17 &    0.02 & $-$0.02 & 0.10    & $-$0.09 &    0.02 & $-$0.01 &    0.04 \\ 
{Mn} {I}  & $-$0.10 &    0.10 &    0.02 & $-$0.02 & 0.01    & $-$0.01 &    0.01 &	0 00 &    0.03 \\ 
{Co} {I}  & $-$0.13 &    0.14 & $<$0.01 & $<$0.01 & 0.02    & $-$0.01 & $<$0.01 & $<$0.01 &    0.02 \\ 
{Ni} {I}  & $-$0.10 &    0.10 & $-$0.01 &	0.01 & 0.04    & $-$0.04 & $<$0.01 & $<$0.01 &    0.01 \\ 
{Cu} {I}  & $-$0.14 &    0.12 & $<$0.01 & $-$0.02 & 0.06    & $-$0.06 &    0.01 & $-$0.01 &    0.03 \\ 
{Sr} {II} & $-$0.04 &    0.02 & $-$0.04 &	0.02 & 0.02    & $-$0.04 & $-$0.03 &	0.03 & $-$0.09 \\ 
{Y} {II}  & $-$0.02 &    0.02 & $-$0.07 &	0.08 & 0.05    & $-$0.04 & $-$0.03 &	0.03 & $-$0.08 \\ 
{Zr} {II} & $-$0.02 & $<$0.01 & $-$0.08 &	0.08 & $<$0.01 & $-$0.02 & $-$0.03 &    0.02 & $-$0.07 \\ 
{Ba} {II} & $-$0.05 &    0.04 & $-$0.06 &	0.10 & 0.17    & $-$0.15 & $-$0.02 &	0.03 & $-$0.09 \\ 
{La} {II} & $-$0.05 &    0.03 & $-$0.07 &	0.08 & 0.01    & $-$0.02 & $-$0.03 &	0.03 & $-$0.09 \\ 
{Nd} {II} & $-$0.04 &    0.03 & $-$0.08 &	0.08 & 0.03    & $-$0.04 & $-$0.03 &	0.03 & $-$0.08 \\ 
{Eu} {II} & $-$0.01 & $<$0.01 & $-$0.08 &	0.09 & 0.01    & $-$0.01 & $-$0.03 &	0.03 & $-$0.09 \\ 
\hline
{Fe} {I}  & $-$0.14 &    0.13 &    0.01 & $-$0.01 &    0.09 & $-$0.08 &    0.01 & $-$0.01 &    0.04 \\ 
{Fe} {II} &    0.02 & $-$0.03 & $-$0.07 &	0.06 &    0.06 & $-$0.06 & $-$0.02 &	0.02 & $-$0.05 \\ 
{Na} {I}  & $-$0.07 &    0.06 &    0.01 & $-$0.01 &    0.01 & $-$0.06 &    0.01 & $-$0.01 &    0.03 \\ 
{Mg} {I}  & $-$0.08 &    0.08 &    0.05 & $-$0.04 &    0.06 & $-$0.05 &    0.01 & $<$0.01 &    0.02 \\ 
{Si} {I}  & $-$0.04 &    0.02 & $<$0.01 & $<$0.01 &    0.02 & $-$0.02 & $<$0.01 & $<$0.01 &    0.01 \\ 
{K} {I}   & $-$0.12 &    0.10 & $<$0.01 & $-$0.02 &    0.08 & $-$0.06 &    0.02 & $-$0.01 &    0.04 \\ 
{Ca} {I}  & $-$0.09 &    0.08 &    0.02 & $-$0.01 &    0.05 & $-$0.05 &    0.01 & $<$0.01 &    0.03 \\ 
{Sc} {II} & $-$0.01 & $<$0.01 & $-$0.08 &	0.08 &    0.04 & $-$0.03 & $-$0.02 &	0.03 & $-$0.07 \\ 
{Ti} {I}  & $-$0.18 &    0.17 &    0.02 & $-$0.01 &    0.06 & $-$0.05 &    0.02 & $-$0.01 &    0.05 \\ 
{Ti} {II} & $-$0.01 & $-$0.02 & $-$0.07 &	0.06 &    0.08 & $-$0.08 & $-$0.02 &	0.02 & $-$0.07 \\ 
{V} {I}   & $-$0.18 &    0.16 &    0.02 & $-$0.02 & $<$0.01 & $-$0.02 &    0.01 & $-$0.01 &    0.04 \\ 
{Cr} {I}  & $-$0.14 &    0.14 &    0.02 & $-$0.02 &    0.07 & $-$0.06 &    0.02 & $-$0.01 &    0.05 \\ 
{Mn} {I}  & $-$0.11 &    0.10 &    0.02 & $<$0.01 &    0.01 & $<$0.01 &    0.01 & $<$0.01 &    0.03 \\ 
{Co} {I}  & $-$0.15 &    0.15 &    0.01 & $<$0.01 &    0.02 & $-$0.01 &    0.01 & $<$0.01 &    0.03 \\ 
{Ni} {I}  & $-$0.12 &    0.11 & $<$0.01 & $<$0.01 &    0.03 & $-$0.04 &    0.01 & $<$0.01 &    0.03 \\ 
{Cu} {I}  & $-$0.14 &    0.14 & $<$0.01 & $-$0.02 &    0.02 & $-$0.02 &    0.01 &	0.01 &    0.03 \\ 
{Sr} {II} & $-$0.04 &    0.04 & $-$0.02 &	0.04 &    0.04 & $-$0.04 & $-$0.02 &	0.03 & $-$0.07 \\ 
{Y} {II}  & $-$0.02 &    0.02 & $-$0.08 &	0.06 &    0.06 & $-$0.04 & $-$0.02 & $-$0.02 & $-$0.06 \\ 
{Ba} {II} & $-$0.04 &    0.03 & $-$0.07 &	0.08 &    0.16 & $-$0.13 & $-$0.02 &	0.02 & $-$0.07 \\ 
{La} {II} & $-$0.04 &    0.04 & $-$0.06 &	0.08 &    0.08 & $-$0.02 & $-$0.02 & $-$0.02 & $-$0.06 \\ 
{Nd} {II} & $-$0.04 &    0.04 & $-$0.06 &	0.08 &    0.08 & $-$0.02 & $-$0.02 & $-$0.02 & $-$0.06 \\ 
{Eu} {II} & $-$0.01 &    0.02 & $-$0.07 &	0.08 &    0.01 & $<$0.01 & $-$0.03 &	0.03 & $-$0.07 \\ 
\hline                  
\end{tabular} 
\end{table}