\begin{table}%t3
\caption{\label{t3}Linelist for the MIKE spectra.}             
%\centerline
{        
\begin{tabular}{cccccccc}     
\hline\hline       
& $\lambda$ & E.P. &  & $EW$ (Pal3-2) & $EW$ (Pal3-3) & $EW$ (Pal3-5) & $EW$ (Pal3-6)\\
\raisebox{1.5ex}[-1.5ex]{Element} & [\AA] & [eV]  &\raisebox{1.5ex}[-1.5ex]{log~$gf$}  & [m\AA] & [m\AA] & [m\AA] & [m\AA]\\
\hline                    
%
[{O} {I}] & 6300.31 & 0.00 & $-$9.819 & syn & \dots & syn &  syn \\
{Na} {I} & 8183.26 & 2.10 &   0.230 & 120 & 136 & 114 &  88 \\
%Na I  &  8183.26 & 2.10 &  0.230  &   120   &  136   &  114    & 88      \\ 
Na I  &  8194.79 & 2.10 & --0.470  &   143   &  160   &  134    & 124     \\ 
Mg I  &  5172.70 & 2.71 & --0.390  &   415   &  433   &  431    & 409     \\ 
Mg I  &  5528.42 & 4.35 & --0.357  &   160   &  177   &  167    & 167     \\ 
Mg I  &  5711.09 & 4.33 & --1.728  &   88    &  84    &  86     & 70      \\ 
%
\hline                  
\end{tabular}}
\par
\medskip
Table~3 is available in its entirety in electronic form via the CDS.
\end{table}