\begin{table}%t5
\par
\caption {\label{tab:corresults}Results of the CoRoT data for HD~49933. }  
%\centerline
 {\begin{tabular}{l l c l c}
\noalign{\smallskip}
\hline
\hline
$P$ & $\nu$ &  $\sigma_\nu$ & $h$ & $\sigma_h$ \\  
& [$\mu$Hz] & & [ppm$^2$/$\mu$Hz]  & \\
\hline
1 &   1244.53	& (--1.21/+1.21) & 0.60  & (--0.15/+0.17)  \\
2 &   1289.02	& (--1.36/+1.36) & 0.81  & (--0.19/+0.19)  \\
3  &   1329.60	& (--1.50/+1.64) & 0.45  & (--0.14/+0.14)  \\
4  &   1371.94	& (--1.80/+1.53) & 0.47  & (--0.14/+0.15)  \\
5  &   1413.85	& (--1.34/+1.03) & 0.67  & (--0.15/+0.17)  \\
6  &   1457.63	& (--1.17/+1.02) & 0.74  & (--0.17/+0.17)  \\
7  &   1501.40	& (--1.11/+0.95) & 0.76  & (--0.17/+0.20)   \\
8  &   1544.11	& (--1.63/+1.22) & 0.83  & (--0.19 /+0.20) \\
9  &   1585.86	& (--0.90/+0.78) & 1.08  & (--0.20/+0.22)  \\
10  &   1629.99	& (--0.81/+0.70) & 1.35  & (--0.23/+0.26)  \\
11  &   1670.18	& (--0.96/+0.89) & 1.08  & (--0.22/+0.23)  \\ 
12  &   1714.71	& (--0.94/+0.88) & 1.53  & (--0.27/+0.29)  \\
13  &   1756.42	& (--0.82/+0.76) & 2.01  & (--0.34/+0.37)  \\
 14 &   1799.91	& (--1.02/+0.89) & 1.61  & (--0.28/+0.32)  \\
15  &   1840.10	& (--1.00/+0.94) & 1.04  & (--0.19/+0.23)  \\
16  &   1884.81	& (--0.89/+0.89) & 1.38  & (--0.25/+0.27)  \\
17  &   1927.41	& (--1.50/+1.27) & 0.93  & (--0.20/+0.23)  \\
18  &   1972.70	& (--1.10/+0.94) & 0.97  & (--0.19/+0.22)  \\
19  &   2013.88	& (--0.89/+0.89) & 0.94  & (--0.19/+0.21)  \\
20   & 2059.04 &  (--1.49/+1.49) &0.97  & (--0.21/+0.22)  \\
21  &   2101.88	& (--1.66/+1.66) & 0.79  & (--0.19/+0.19)  \\
22  &   2146.16	& (--1.32/+1.22) & 0.74  & (--0.16/+0.18)  \\
23  &   2188.69	& (--2.23/+2.39) & 0.55  & (--0.15/+0.15)  \\
24  &   2233.96	& (--2.03/+1.87) & 0.56  & (--0.15/+0.15)  \\
{\it 25} &  {\it 2279.03} &  {\it (--1.96/+41.67)} & {\it 0.84} & \it (--0.41/+0.24) \\
{\it 26} &  {\it 2322.60} &  {\it (--44.02/+2.06)}  & {\it 0.38} & {\it (--0.16/+0.39)}  \\
27  &   2362.40	& (--2.74/+2.06) &  0.50  & (--0.15/+0.15)  \\
28  &   2403.61	& (--1.58/+1.43) &  0.46  & (--0.14/+0.14) \\
\hline
 & $\tau$ & $\sigma_\tau$ & $\eta$&  $\sigma_\eta$ \\
 &  [d] & &  [$\mu$Hz] & \\
 \hline
all & 0.47 & (--0.04/+ 0.06) & 7.8 & (--0.8/+0.8) \\
\hline
& $b$ & $\sigma_b$ & & \\
& [ppm$^2$/$\mu$Hz] & & & \\
 \hline
all & $0.42$ & $(-0.02 / +0.02)$ & & \\
\hline
\end{tabular}}
\par
\smallskip
Profiles P 25 and P 26 are ambiguous detections. Profiles P~29 to P~32, which 
are not listed, have a most probable mode height of zero.
\end{table}