\begin{table}%t1
\caption{\label{t1}Global transit parameters for CoRoT-1b.}
\par
%\centering
\small
\begin{tabular}{ll}
\hline\hline 
Parameter & Value \\
\hline 
$R_{\rm p}/R_{\star}$   & $0.1433 \pm 0.0010$ \\
$a/R_{\star}$       & $4.751 \pm 0.045$ \\
$i$ ($\degr$)       & $83.88 \pm 0.29$ \\
$\gamma_{1}$        & $0.57 \pm 0.10$ \\
$\gamma_{2}$        & $-0.16 \pm 0.18$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}