\begin{table}%t3 
\par
\caption {\label{tab:ontarget}Photometric on-target identifications of \corot\ detections.}
%\centerline
 { 
\begin{tabular}{lccccccccccl}
\noalign{\smallskip}
\hline\hline
&&Candidate&&&Observation&Observed&&&Alarm&Observatory&Comment\\
COROT\_ID&RUN-ID&$(\Delta F/F)_{\rm s}$ (\%)&period&$m_{\rm t}$&method&$(\Delta F/F)_{\rm t} (\%)$&$m_{\rm c}$&$m_{\mathit{\rm diff}}$&$\Delta m_{\rm c}$&&\\
\hline 
102912369&IRa01\_E1\_0330&1.2&9.2&13.7&TV&1.3& &&&WISE, Euler, CFHT&Corot-4b\\
102829121&IRa01\_E1\_0399&1.6&33.06&13.9&TV&1.6& &&&WISE&\\
102779966&IRa01\_E1\_4108&0.41&7.37&15.4&CVA&&19.3&3.9&0.25&CFHT&\\
102825481&IRa01\_E2\_0203&3&5.17&13.3&TV&3.5& &&&IAC, CFHT&\\
102890318&IRa01\_E2\_1126&2&1.51&13.6&TV&2& &&&WISE, CFHT, BEST$^1$&Corot-1b\\
102826302&IRa01\_E2\_1712&0.2&2.77&14.0&CVA&&18.2&4.2&0.28&WISE, CFHT&\\
102954464&IRa01\_E2\_3856&0.14&16.56&16.5&TV&1.6& &&&Euler&\\
102764809&LRa01\_E1\_1031&1.09&4.04&14.0&CVA&&17.3&3.3&0.5&Vienna, IAC&Corot-5b\\
102708694&LRa01\_E2\_0165&0.03&0.85&11.3&CVA&&15.3&4.1&0.17&CFHT, IAC&Corot-7b$^2$\\
102615551&LRa01\_E2\_1123&1.8&3.88&14.6&TV&1.7& &&&IAC, WISE&\\
102716818&LRa01\_E2\_3156&0.15&1.47&15.8&NC&& &&&IAC&\\
102671819&LRa01\_E2\_3459&1.63&2.83&15.5&NC&& &&&IAC&\\
102755764&LRa01\_E2\_3739&2.93&61.48&15.6&TV&2.5& &&&Euler&=IRa01\_E1\_4014\\
102725122&LRa01\_E2\_5277&0.35&2.72&16.1&NC&& &&&IAC&\\
102582529&LRa01\_E2\_5756&2.72&15.84&16.2&TV&3& &&&IAC&\\
101065348&LRc01\_E1\_0499&5.5&4.86&13.3&TV&6& &&&IAC&\\
101368192&LRc01\_E1\_0523&0.4&4.26&13.3&TV&0.5& &&&IAC&Corot-3b\\
101206989&LRc01\_E1\_1929&0.1&0.58&15.0&CVA&&20.0&5&0.11&IAC&Low significance$^3$\\
101055792&LRc01\_E1\_2140&0.13&1.94&15.1&CVA&&17.2&2.1&0.02&IAC&\\
101644400&LRc01\_E1\_3268&1.1&5.3&15.3&NC&& &&&IAC, Vienna&\\
101206560&LRc01\_E2\_0192&2.8&1.74&12.6&TV&2.9& &&&WISE, IAC, TLS, BEST$^4$&Corot-2b\\
101086161&LRc01\_E2\_1145&0.6&6.21&14.8&TV&0.7& &&&OHP&\\
100768215&LRc01\_E2\_4390&0.3&2.94&16.5&CVA&&20.4&3.9&0.12&CFHT, IAC&\\
100834293&LRc01\_E2\_5414&1.3&11.3&16.4&CVA&&18.4&2&0.14&IAC&\\
105833549&LRc02\_E1\_0202&0.87&2.99&12.9&TV&1.2& &&&Euler&\\
106017681&LRc02\_E1\_0632&1.36&8.89&13.9&TV&1.4& &&&Euler, WISE&\\
105859159&LRc02\_E1\_0801&0.2&0.97&14.5&TV,CVA&0.5&17.7&3.2&0.04&TTB&Low significance$^5$\\
105416004&LRc02\_E1\_1427&0.5&2.38&15.2&TV&0.5& &&&Euler&TV 1.5~h early$^6$\\
105874733&LRc02\_E2\_1207&1.06&6.71&14.8&TV&1.2& &&&TLS&\\
105209106&LRc02\_E2\_4747&0.51&4.21&15.8&TV$^7$, CVA&0.8&16.7&0.9&0.11&Euler, IAC\\
221656539&SRa02\_E2\_0486&1.6&15.14&13.4&CVA&&13.6&0.2&0.45&WISE\\
221613770&SRa02\_E2\_0749&1.8&2.18&13.2&TV&1.8&&&&WISE\\
\hline
\end{tabular}
} 
\par
{$^1$ Archival detection in pre-launch obs from 9~Dec. 2006; $^2$ See also Table~2; $^3$ On-target classification on 2-sigma level;  $^4$ Several archival detections in pre-launch obs from summer 2005; $^5$ Low-confidence result (TV detection marginal and only~4\% variations in contaminant needed); $^6$ TV was detected 1.5~h  earlier than predicted from \corot~ requiring an ephemeris error on a 2-sigma level; $^7$ TV not detected by IAC and unreliably by Euler, corrobated with CVA.}
\end{table}