\begin{table}%t4
\caption{\label{tb4}Mode parameters of non-radial modes for {Scenario 2} as obtained from the reference fit.  The error bars correspond to~1$\sigma$.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{c|cc|c}
\hline\hline
$\ell$ & $\nu_{n,\ell}$ (${\rm \mu Hz}$) & & $H_n/B(\nu_{n,\ell})$ \\
\hline   
       1    &    1271.82  $ \pm$    0.56    & [$\bullet$]$^{\star}$      &   5.5   \\
       1    &    1349.59  $ \pm$    0.20    & [$\bullet$]        &    11.4  \\
       1    &   1421.12   $ \pm$    0.42    & [${<}2\sigma$]          &  7.5    \\
       1    &   1495.60   $ \pm$    0.86     & [$\bullet$]       &   4.2   \\
       1    &    1571.64  $ \pm$   0.79       & [$\bullet$]      &   5.4   \\
       1    &   1644.57   $ \pm$    0.81      & [$\bullet$]      &   4.2   \\
       1    &    1720.88  $ \pm$   0.79        & [$\bullet$]     &   4.2   \\
       1    &    1797.77  $ \pm$    0.53        & [$\bullet$]    &   2.7   \\
       1    &    1875.91  $ \pm$    0.80        & [$\bullet$]    &   1.7   \\
       1    &    1950.26  $ \pm$     1.23       & [${<}2\sigma$]      &  2.0    \\
\hline   
       2    &    1228.02   $ \pm$   1.26    & [${<}5\sigma$]       &    1.8  \\
        2    &   1301.49    $ \pm$   0.65    & [${<}4\sigma$]      &   3.8   \\
       2    &    1383.44   $ \pm$    0.89   & [${<}2\sigma$]      &    2.5  \\
        2    &   1457.10    $ \pm$    2.22   & [$\bullet$]      &   1.4   \\
       2    &    1535.33   $ \pm$     1.49    & [$\bullet$]    &    1.8  \\
        2    &    1608.25   $ \pm$    1.42  & [${<}2\sigma$]       &   1.4   \\
       2    &     1683.21 $ \pm$      2.33   & [$\bullet$]     &    1.4  \\
        2    &    1754.48   $ \pm$     1.25  & [${<}2\sigma$]       &  0.9    \\
       2    &     1833.76  $ \pm$      1.24  & [${<}3\sigma$]      &   0.6   \\
        2    &    1911.06   $ \pm$     2.24  & [$\bullet$]      &   0.7   \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}