\begin{table}%t3
\caption{\label{tb2}Mode parameters of non-radial modes for {Scenario 1} as obtained from the reference fit.  The error bars correspond to 1$\sigma$.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{c|cc|c}
\hline\hline
$\ell$ & $\nu_{n,\ell}$ (${\rm \mu Hz}$) & & $H_n/B(\nu_{n,\ell})$ \\
\hline   
       1    &    1233.72 $\pm$  0.36  & [${<}2\sigma$]$^{\star}$           &   11.5   \\
       1    &    1307.53  $\pm$  0.23 & [$\bullet$]  &     9.4  \\
       1    &    1384.10  $\pm$  0.49 & [$\bullet$]  &   5.9  \\
       1    &    1457.21  $\pm$   0.74 & [$\bullet$] &  4.0    \\
       1    &    1535.49  $\pm$   0.61 & [$\bullet$] & 4.9\\
       1    &    1608.16  $\pm$   0.63 & [$\bullet$] & 4.5 \\ 
       1    &    1682.72 $\pm$   0.55 & [$\bullet$]   &  3.6  \\
       1    &    1759.25 $\pm$   0.49 & [$\bullet$]       & 2.5   \\
       1    &    1836.05  $\pm$   0.87 & [$\bullet$]       &  1.7  \\
       1    &    1911.79  $\pm$  0.53  & [$\bullet$]      &  2.2  \\
\hline   
       2    &      1266.75         $\pm$  1.10  & [${<}4\sigma$]  &  3.8   \\
       2    &       1344.30        $\pm$  0.82  & [${<}2\sigma$]  &  3.1    \\
       2    &       1417.61       $\pm$   1.22  & [${<}4\sigma$]  & 2.0\\
       2    &       1489.07       $\pm$   1.24  & [${<}2\sigma$] & 1.3 \\ 
       2    &       1566.60       $\pm$   2.01 & [${<}3\sigma$] &  1.6     \\
       2    &       1637.68       $\pm$      1.03 & [${<}2\sigma$] &1.5\\
       2    &        1720.84      $\pm$       1.25 & [$\bullet$ ]& 1.2\\
       2    &         1793.87      $\pm$   1.07  & [$\bullet$ ]&  0.8  \\
       2    &        1870.16      $\pm$   0.83 & [${<}6\sigma$] &  0.6  \\
       2    &         1942.63     $\pm$   1.35  & [${<}4\sigma$] & 0.7   \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}