\begin{table}%t2
\caption{\label{tb3}Mode parameters of radial modes for {Scenario 2} as obtained from the reference fit.  The error bars correspond to~1$\sigma$.}
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{c|cc|cc|cc|cc|c}
\hline\hline
&&&&&&&&& \\[-8pt]
$\ell$ & $\nu_{n,\ell}$ (${\rm \mu Hz}$) && $H_n$ (ppm$^2$/$\rm \mu Hz$) && $a_n$ (ppm)  && $\Gamma_n$  (${\rm \mu Hz}$) &&  $H_n/B(\nu_{n,\ell})$ \\
\hline
0& 1234.01 $\pm$ 0.46 &[$\bullet$]$^{\star}$& 0.62 +0.22/--0.16 &[$\bullet$]& 1.80 +0.32/--0.27 &[${<}2\sigma$] & 1.65 +0.61/--0.44&[${<}2\sigma$]   & 3.7\\   
0& 1307.61 $\pm$ 0.25 &[$\bullet$]& 1.28 +0.31/--0.25 &[$\bullet$]&  2.12 +0.24/--0.21 &[$\bullet$]&  1.12 +0.22/--0.18&[$\bullet$]  & 7.6\\ 
0& 1384.25 $\pm$ 0.47 &[$\bullet$]& 0.85 +0.18/--0.15 &[${<}2\sigma$]& 2.55 +0.33/--0.29 &[${<}2\sigma$] & 2.45 +0.68/--0.53&[$\bullet$] & 5.0\\      
0& 1457.12 $\pm$ 1.00 &[$\bullet$]& 0.47 +0.08/--0.07 &[$\bullet$]&  3.44 +0.33/--0.30 &[$\bullet$]& 7.94 +1.59/--1.32&[$\bullet$]& 2.8\\   
0& 1535.67 $\pm$ 0.79 &[$\bullet$]& 0.61 +0.09/--0.08 &[$\bullet$]&  3.57 +0.32/--0.29 &[${<}2\sigma$]& 6.68 +1.24/--1.05&[${<}2\sigma$] & 3.6\\   
0& 1608.04 $\pm$ 1.02 &[$\bullet$]& 0.47 +0.07/--0.06 &[$\bullet$]& 3.49 +0.29/--0.27 &[$\bullet$] & 8.29 +1.41/--1.21&[$\bullet$]& 2.8\\ 
0& 1682.54 $\pm$ 0.82 &[$\bullet$]& 0.48 +0.08/--0.07 &[$\bullet$]&  3.43 +0.34/--0.31 &[${<}2\sigma$]&7.85  +1.68/--1.38&[${<}2\sigma$]& 2.8\\      
0& 1760.35 $\pm$ 1.05 &[$\bullet$]& 0.31 +0.05/--0.04 &[$\bullet$]&  3.42 +0.35/--0.31 &[$\bullet$]& 12.12 +2.67/--2.19&[$\bullet$]& 1.8\\   
0& 1836.88 $\pm$ 0.71 &[${<}2\sigma$]&0.19 +0.04/--0.03 &[${<}2\sigma$]&  3.08 +0.36/--0.32&[${<}3\sigma$]& 15.83 +4.07/--3.24&[${<}3\sigma$]& 1.1\\   
0& 1911.98 $\pm$ 0.89 &[$\bullet$]& 0.22 +0.04/--0.03 &[$\bullet$]&  2.97 +0.34/--0.31 &[${<}2\sigma$]& 12.56 +3.29/--2.61&[${<}2\sigma$]& 1.3\\ 
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^{\star}$ The level of agreement between different teams is indicating between brackets: [$\bullet$]~means that at least four of the five fitted solutions agree  within $1 \sigma$, while [${<}X \sigma$]~means that at least four of the five  fitted solutions differ by more than~$1\sigma$, but agree to better than~$X \sigma$.
\end{table}