\begin{table}%t1
\caption{\label{tb1}Mode parameters of radial modes for Scenario~1 as obtained from the reference fit.  The error bars correspond to~1$\sigma$.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{c|cc|cc|cc|cc|c}
\hline \hline
$\ell$ & $\nu_{n,\ell}$ (${\rm \mu Hz}$) & & $H_n$ (ppm$^2$/$\rm \mu Hz$) & & $a_n$ (ppm)&  & $\Gamma_n$  (${\rm \mu Hz}$) & & $H_n/B(\nu_{n,\ell})$  \\[2pt]
\hline
0& 1273.17 $\pm$ 0.07 & [$\bullet$]$^{\star}$  & 1.38 +0.49/--0.36 &[${<}2\sigma$]& 1.59 +0.25/--0.21 &[${<}2\sigma$]& 0.58 +0.22/--0.16 &[${<}2\sigma$] &7.6\\
0& 1349.56 $\pm$ 0.26 &  [$\bullet$] & 1.13 +0.26/--0.21 &[${<}3\sigma$] &  2.05 +0.20/--0.18 &[${<}3\sigma$]& 1.18  +0.26/--0.21 &[${<}2\sigma$]&6.2\\
0& 1424.15 $ \pm$ 0.43  & [$\bullet$]  & 0.71 +0.16/--0.13 &[$\bullet$] & 2.59  +0.32/--0.28 &[$\bullet$] &  3.03 +0.95/--0.72& [$\bullet$]&3.9\\
0& 1496.82 $ \pm$ 0.73 & [${<}2\sigma$] & 0.49 +0.08/--0.07& [$\bullet$] & 3.52 +0.27/--0.25 &[$\bullet$] &  8.10 +1.42/--1.21 &[$\bullet$]&2.7\\ 
0& 1573.38 $ \pm$ 0.46 & [$\bullet$]  & 0.60 +0.08/--0.07 &[$\bullet$]  &  3.69 +0.25/--0.23 &[$\bullet$]& 7.29 +1.18/--1.01 &[$\bullet$]&3.3\\
0& 1646.61 $ \pm$ 0.92 & [$\bullet$]  & 0.54 +0.08/--0.07& [$\bullet$]  &   3.58 +0.26/--0.24&[$\bullet$]& 7.57 +1.28/--1.10 &[$\bullet$]&3.0\\
0& 1721.07 $ \pm$ 0.84 & [$\bullet$]  & 0.43 +0.06/--0.05& [$\bullet$] & 3.62  +0.28/--0.26 &[$\bullet$]& 9.61 +1.87/--1.56 &[$\bullet$]&2.4\\
0& 1799.73 $ \pm$ 0.79 & [$\bullet$]  & 0.30 +0.05/--0.04 & [$\bullet$]&  3.57 +0.30/--0.27 &[$\bullet$]& 13.36 +2.78/--2.30 &[$\bullet$]&1.7\\
0& 1878.21 $ \pm$ 0.69 & [${<}3\sigma$] & 0.21 +0.04/--0.03 &[${<}3\sigma$] &  3.30 +0.32/--0.29 &[${<}3\sigma$]& 16.58 +4.01/--3.23 &[${<}2\sigma$]&1.2 \\
0 & 1953.83 $ \pm$ 1.53 & [${<}3\sigma$] & 0.27 +0.04/--0.04 &[${<}2\sigma$] & 3.17  +0.31/--0.28 &[${<}2\sigma$]& 11.98 +2.97/--2.38 & [${<}2\sigma$]&1.5  \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}