\begin{table}%t1
\caption{\label{table-global}Main frequencies found by TiSAFT for the global analysis
of the light curve of HD~49330. }
%\centerline
 {
\begin{tabular}[h]{lrll}
\hline
\hline
&Freq.        & Amp. & Phase\\
&(c.d$^{-1}$) & mmag & [0, 2$\pi$]\\
\hline
F1 &11.8639 & 1.685 & 3.60\\
F2 & 2.9359 & 1.324 & 1.88\\
F3 & 3.6594 & 1.509 & 4.61\\
F4 & 5.0260 & 1.205 & 3.29\\
F5 & 1.4934 & 1.118 & 5.82\\
F6 & 0.8877 & 0.186 & 0.19\\
F7 & 1.2289 & 0.695 & 5.73\\
F8 & 2.8118 & 0.522 & 4.07\\
F9 & 2.0943 & 0.566 & 4.95\\
F10& 1.8552 & 0.490 & 3.10\\
F11& 2.6600 & 0.413 & 3.75\\
F12& 3.1267 & 0.312 & 0.56\\
F13& 2.5636 & 0.349 & 2.59\\
F14& 9.4590 & 0.351 & 2.30\\
F15& 4.9457 & 0.281 & 3.98\\
F16& 3.3092 & 0.245 & 1.29\\
F17&16.8823 & 0.242 & 2.56\\
F18& 5.6683 & 0.170 & 2.49\\
F19& 6.3410 & 0.186 & 1.56\\
F20& 5.2942 & 0.189 & 5.28\\
F21& 5.8575 & 0.168 & 2.74\\
F22& 7.2395 & 0.155 & 6.14\\
F23& 7.0780 & 0.167 & 5.69\\
F24&10.2128 & 0.149 & 1.54\\
\hline
Total &\multicolumn{3}{c}{T{\sc i}SAFT: 340, P{\sc asper}: 31}\\
\hline
\end{tabular}}
\smallskip
The last line provides the total number of
significant frequencies found by each program.
\end{table}