\begin{table}%t1
\caption{\label{prop-phys}Primary parameters of \cible.} 
%\centerline
 {\small \begin{tabular}{lr}
\hline\hline
$T\ind{eff} (K)$   & $6040 \pm 80$\\
$[$Fe/H$]\ind{f}$     & $-0.10\pm0.10$\\
$m\ind{V}$    & 6.72\\
$M\ind{V}$    & 4.56\\
$L/L_\odot$   & $1.21 \pm 0.07$\\
$\Pi$   (mas)  & $37.00 \pm 0.84$\\
%\hline
$\log g$ (cm~s$^{-2}$) & $4.44 \pm 0.10$\\
$v \sin i$ (\kms) & $13.5 \pm 0.5$\\
%\hline
$M/M_\odot$   & $0.993 \pm 0.060$ \\
$R/R_\odot$   & $1.014 \pm 0.035$ \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
Reference: \cite{bruntt2009}. 
\end{table}