\begin{table}%t1
\caption{\label{tbl:spacing:102804522}CoRoT 102804522 shows rich variability on varying timescales, but many of the frequencies can be connected through the same frequency spacing ($\epsilon=f_2-f_1-\Delta f$).}
%\centering
\small \begin{tabular}{lcccr}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Type & $f_1$~(d$^{-1}$) & $\Delta f$~(d$^{-1}$) & $f_2$~(d$^{-1}$) & $\epsilon$~(d$^{-1}$)\\
\hline 
Single &   1.0891 & 0.5320 &  1.6213 & 0.0002\\
Single &   1.2350 & 0.5248 &  1.7595 &--0.0003\\
Single &   1.4445 & 0.5248 &  1.9697 & 0.0004\\
Single &   1.7595 & 0.5320 &  2.2914 &--0.0002\\
Single &   1.8758 & 0.5320 &  2.4077 &--0.0002\\
Single &   3.1081 & 0.5248 &  3.6325 &--0.0004\\
Single &   3.6325 & 0.5248 &  4.1572 &--0.0001\\
Single &   3.7455 & 0.5248 &  4.2703 &--0.0001\\
Single &   3.8578 & 0.5320 &  4.3899 & 0.0001\\
Single &   3.9212 & 0.5248 &  4.4458 &--0.0003\\
Single &   4.3259 & 0.5248 &  4.8512 & 0.0004\\
Single &   4.7765 & 0.5320 &  5.3088 & 0.0003\\
Single  &   9.0494 & 0.5248 &  9.5741 &--0.0001\\
Triplet &  14.2073 & 0.5320 & 14.7395 & 0.0001\\
        &  14.7395 & 0.5320 & 15.2719 & 0.0004\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}