\begin{table}%t2
\caption{\label{sedTable}Photometric data points for CB~26.}
%\centerline
 {\small 
\begin{tabular}{c c c c c}
\hline \hline\noalign{\smallskip}
$\lambda [\mum]$ & Flux [mJy] & Aperture [$ ^{\prime\prime}$] & Instrument & Reference \\
    \hline 
	$0.90$ &  $0.062  \pm 0.019 $ & $24  $ & CAHA 3.5m     & (1) \\
	$1.25$ &  $2.2    \pm 0.2   $ & $12  $ & CAHA 3.5m     & (1) \\ 
        $1.65$ &  $8.2    \pm 0.8   $ & $12  $ & CAHA 3.5m     & (1) \\ 
        $2.20$ &  $17.1   \pm 1.7   $ & $12  $ & CAHA 3.5m     & (1) \\
	$3.6 $ &  $18.3   \pm 0.8   $ & $12  $ & Spitzer IRAC1 &     \\
	$4.5 $ &  $17.0   \pm 0.8   $ & $12  $ & Spitzer IRAC2 &     \\
        $5.8 $ &  $12.5   \pm 0.7   $ & $12  $ & Spitzer IRAC3 &     \\
        $8.0 $ &  $ 6.8   \pm 0.5   $ & $12  $ & Spitzer IRAC4 &     \\
	$24  $ &  $160.6  \pm 5.2   $ & $30  $ & Spitzer MIPS1 &     \\
        $60  $ &  $4880   \pm 390.4 $ & $75  $ & IRAS PSC      &     \\
	$70  $ &  $5555   \pm 52    $ & $120 $ & Spitzer MIPS2 &     \\
	$100 $ &  $11~100  \pm 1110  $ & $125 $ & IRAS PSC      &     \\ 
	$160 $ &  $10~731  \pm 69.49 $ & $24  $ & Spitzer MIPS3 &     \\
	$350 $ &  $2650   \pm 850   $ & $20  $ & CSO	       &     \\
        $450 $ &  $6700   \pm 1300  $ & $54  $ & SCUBA	       & (2) \\
	$850 $ &  $600    \pm 120   $ & $54  $ & SCUBA	       & (2) \\ 
       $1110 $ &  $225    \pm 45    $ & $10  $ & SMA	       & (2) \\
       $1270 $ &  $240    \pm 20    $ & $54  $ & IRAM 30m      & (2) \\
       $1300 $ &  $190    \pm 30    $ & $10  $ & OVRO	       & (3) \\
       $2700 $ &  $20     \pm 2     $ & $10  $ & OVRO	       & (3) \\
    \hline
  \end{tabular}}
\medskip
References: (1) \cite{s04}; (2)~Launhardt et~al., in prep.; (3)~\cite{l01}.  \end{table}